Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

MGCP e VRF Lite

Verificar

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como configurar o MGCP (Message Gateway Control Protocol) em um roteador ativado para VRF (Voice Routing and Forwarding).

Há dois elementos principais que você deve entender em relação ao MGCP:

- Endpoints

- Agentes de chamada

Endpoints são qualquer uma das portas de voz no gateway designado. Essas portas de voz fornecem conectividade a ambas as portas analógicas, como Foreign Exchange Office (FXO)/Foreign Exchange Station (FXS), e troncos digitais, como T1 ou E1, para a PSTN. Os gateways podem ter vários endpoints dependentes do número de portas que contêm.

Os agentes de chamada são dispositivos de controle externo em um sistema de voz. O Cisco CallManager é o agente de chamadas mencionado neste documento. No MGCP, o agente de chamada é o dispositivo que tem controle completo do gateway. Esse é um sistema muito eficiente, pois toda a administração é executada pelo agente de chamadas. Há muito pouca configuração necessária na extremidade do gateway, pois todos os padrões de rota e planos de discagem são configurados no Cisco CallManager.

É importante lembrar que esse protocolo é usado somente para fins de controle. Nenhum dado de voz é transmitido pelo próprio protocolo MGCP. Toda a transferência de dados de voz ocorre diretamente entre o telefone e o gateway. Este gráfico descreve as relações de comunicação MGCP:

Os telefones IP da Cisco neste exemplo usam o Skinny Call Control Protocol (SCCP) para se comunicar com o Cisco CallManager. Os dados de voz reais são transferidos através do protocolo RTP (Real-time Transport Protocol) diretamente entre os dois dispositivos. O MGCP é usado pelo Cisco CallManager somente para controlar o gateway.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Software Cisco IOS versão 12.4(24)T 4

- Cisco 2800 Series Router

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

MGCP e VRF Lite

A inteligência de roteamento VRF não existe no protocolo MGCP.

Como o MGCP não é um protocolo "compatível com VRF", você não pode configurar um gateway de voz IOS para colocar o tráfego MGCP no VRF de voz. O tráfego MGCP usará somente a tabela de roteamento padrão do roteador, independentemente das configurações de VRF.

Há duas soluções para suportar MGCP em uma implantação VRF típica. Consulte este cenário típico de rede VRF:

Usando dois roteadores, você pode estabelecer um, ou seja, com o gateway MGCP agindo como um roteador básico (sem VRFs) fornecendo tráfego Ethernet para um segundo roteador que faz o roteamento VRF MPLS. Você pode rotear o tráfego MGCP em um roteador VRF, pois é apenas uma técnica de roteamento e o MGCP não está ciente.

Outra solução semelhante é usar um único roteador VRF e utilizar uma segunda interface disponível para direcionar o tráfego MGCP para a rede de voz.

A conexão da interface com a VLAN de voz na rede de comutação permite que os protocolos MGCP sejam roteados de volta para o roteador através da interface VRF e, por fim, do CallManager.

A rota global do roteador VRF só precisa receber um IP e uma rota estática apontando para o IP da interface VRF ou um endereço DHCP da VLAN de voz. Consulte estes detalhes de configuração:

hostname VRF_MGCP_rtr

!

ip DATA

rd 65232:1

route-target export 65232:1

route-target import 65232:1

!

ip VOICE

rd 65232:3

route-target export 65232:3

route-target import 65232:3

!

interface GigabitEthernet0/0

description MGCP interface

ip address dhcp

!-- USE DHCP or Static IP address from VOICE VLAN

!

interface GigabitEthernet0/1

no ip address

duplex full

speed auto

no keepalive

!

interface GigabitEthernet0/1.100

description DATA VLAN

encapsulation dot1Q 1 native

ip forwarding DATA

ip address 10.1.232.1 255.255.255.0

ntp broadcast

!

Interface GigabitEthernet0/1.300

Description VOICE VLAN

encapsulation dot1Q 2

ip forwarding VOICE

ip address 10.2.20.129 255.255.255.128

!

Interface Serial0/0/0

no ip address

no encapsulation ppp

encapsulation frame-relay IETF

!

interface Serial0/0/0.100 point-to-point

description DATA PVC

ip forwarding DATA

ip address 10.1.52.198 255.255.255.252

frame-relay interface-dlci 100 IETF

!

interface Serial0/0/0.300 point-to-point

description VOICE PVC

ip forwarding VOICE

ip address 10.2.54.198 255.255.255.252

frame-relay interface-dlci 300 IETF

!

mgcp

mgcp call-agent 10.1.255.241 2427 service-type mgcp version 0.1

mgcp bind control source-interface GigabitEthernet0/0

!-- Bind to MGCP Interface

mgcp bind media source-interface GigabitEthernet0/0

mgcp bind media source-interface GigabitEthernet0/0

!

mgcp profile default

!

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Suporte à Tecnologia de Voz

- Suporte aos produtos de Voz e Comunicações Unificadas

- Troubleshooting da Telefonia IP Cisco

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems