Contents

Introduction

Antes de Começar

Conventions

Prerequisites

Componentes Utilizados

Configurar

Requisitos gerais para a configuração do gateway para o gatekeeper

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Comandos para Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento estuda uma rede VoIP com uma topologia da duas zonas controladas por dois gatekeepers Cisco com o um gateway Cisco em cada zona. O objetivo deste original é fornecer uma configuração básica que permita que o usuário evite alguns problemas comuns e crie uma base confiável para uma rede baseada em gatekeepers. Este documento inclui informações técnicas de fundo sobre recursos configurados, diretrizes de projeto e verificação básica e estratégias de Troubleshooting.

É importante observar que na configuração abaixo os quatro roteadores estão localizados na mesma LAN. No entanto, em sua real topologia, todos os dispositivos podem estar em partes diferentes de sua rede.

Antes de Começar

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Prerequisites

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Essas configurações foram testadas com este equipamento:

- Quatro Cisco 2600s com Cisco IOS® Software Release 12.2.8.5 ENTERPRISE PLUS/H323 MCM

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se você trabalhar em uma rede ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Requisitos gerais para a configuração do gateway para o gatekeeper

Há várias condições a serem atendidas para que o Gateway possa obter a resolução correta de endereços do Gatekeeper.

Há dois pontos importantes a serem verificados:

- Todos os gateways devem ser registrados em gatekeepers correspondentes.

- Todos os Gatekeepers devem ter o plano de discagem correto.

Registro

O registro bem-sucedido é a primeira etapa obrigatória. Estes fatores adicionais devem ser tidos em conta:

- Se o Gateway tiver interfaces FXS (Foreign Exchange Station) e, em seguida, nos correspondentes de discagem POTS (Plain Old Telephone Service), adicione o comando no register e164. Isso evita o problema com o registro do Gateway descrito na ID de bug da Cisco CSCdw60626 (somente clientes registrados) . Em vez de registro direto de porta FXS com números e164, é possível adicionar um prefixo de zona para o Gateway e basear as decisões de roteamento nos prefixos de zona.

- Geralmente, é preferível definir um prefixo de tecnologia para o Gateway. Embora a presença dos prefixos de tecnologia afete predominantemente o roteamento de chamadas, também é desejável um registro confiável.

Para obter mais informações sobre problemas de registro de Gateway para Gatekeeper, consulte Troubleshooting de Problemas de Registro de Gatekeeper.

Roteamento de chamada

- Para roteamento de chamadas confiável, todos os gateways devem ser registrados com algum prefixo de tecnologia. A finalidade do prefixo de tecnologia é distinguir entre diferentes tipos de chamadas e os tipos correspondentes de gateways. Assim, embora seja possível usar o prefixo de tecnologia para decisões de roteamento, a melhor prática é usar o prefixo de tecnologia para distinguir o tipo de chamada e rota com base nos prefixos de zona.Com essa abordagem, todos os Gateways VoIP podem ser configurados com o mesmo prefixo de tecnologia (por exemplo, 1#*, como no exemplo apresentado neste documento).

- É preferível configurar explicitamente o gateway principal para o prefixo de zona.

- Vincule a sinalização H.323 a um endereço IP específico no Cisco IOS Gateway ou roteador. Quando o Cisco IOS Gateway tem várias interfaces IP ativas, algumas das mensagens H.323 podem ser originadas de um endereço IP e outras partes dele podem referenciar um endereço de origem diferente. O comando h323-gateway voip bind srcaddr é necessário se a interface de loopback for usada para identificar o Gateway ou se houver um firewall e servidores de contabilidade na rede. Este comando foi introduzido no Cisco IOS Software Release 12.1.2T e está documentado em Configuração do Suporte H.323 para Interfaces Virtuais.

Para obter mais informações sobre o roteamento de chamadas do Gatekeeper, consulte Entendendo o Roteamento de Chamadas do Gatekeeper H.323 do Cisco IOS.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a instalação de rede mostrada no diagrama abaixo.

Configurações

Este documento utiliza estas configurações.

A verificação das configurações do Gatekeeper e do Gateway é uma parte importante da solução de problemas de Gateway para Gatekeeper. Para simplificar a compreensão das configurações, todos os comandos de configuração não relacionados foram removidos.

- GW_1 - ECV-2600-17

- GW_2 - ECV-2600-16

- GK_1 ECV-2600-15

- GK_2 ECV-2600-14

GW_1 - ECV-2600-17

IOS (tm) C2600 Software (C2600-JSX-M), Version 12.2(7a),

RELEASE SOFTWARE (fc1)

!

hostname ECV-2610-17

!

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.52.218.49 255.255.255.0

h323-gateway voip interface

!---- This command enables VoIP GW functions on the interface.

h323-gateway voip id gk-zone1.test.com ipaddr 10.52.218.47

1718

!---- This command defines the GK this GW works with.

h323-gateway voip h323-id gw_1

!---- This command defines the GW alias for the GK.

h323-gateway voip tech-prefix 1#

!---- It is desirable to have tech prefix on the GW for !---- reliable registration and call routing.

h323-gateway voip bind srcaddr 10.52.218.49

!---- This command is not necessary in this simple topology, !---- but for complex networks, it is recommended to use it.

??

!

voice-port 1/1/0

!

voice-port 1/1/1

!

!

dial-peer voice 1 voip

destination-pattern 16..

session target ras

!---- All IP addresses for the destination pattern 16.. should !---- be resolved through the requests to the GK.

!

dial-peer voice 2 pots

destination-pattern 1711

port 1/1/1

no register e164

!---- This command prevents registration of this number with !---- the GK. The GW is registered with the GK with this alias only.

!

gateway

!

end

GW_2 - ECV-2600-16

!

hostname ECV-2610-16

!

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.52.218.48 255.255.255.0

h323-gateway voip interface

h323-gateway voip id gk-zone2.test.com ipaddr 10.52.218.46 1718

h323-gateway voip h323-id gw_2

h323-gateway voip tech-prefix 1#

h323-gateway voip bind srcaddr 10.52.218.48

!

!

voice-port 1/1/0

!

voice-port 1/1/1

!

dial-peer voice 1 voip

destination-pattern 17..

session target ras

!

dial-peer voice 2 pots

destination-pattern 1611

port 1/1/1

no register e164

!

gateway

!

!

end

GK_1 ECV-2600-15

!

hostname ECV-2610-15

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.52.218.47 255.255.255.0

!

gatekeeper

zone local gk-zone1.test.com test.com 10.52.218.47

!---- This command defines the local zone. The GK name and !---- zone name have the same meaning.

zone remote gk-zone2.test.com test.com 10.52.218.46 1719

!---- This command defines the name of the remote GK (zone).

zone prefix gk-zone2.test.com 16..

!---- This command explicitly defines the number length with !---- the number of dots.

zone prefix gk-zone1.test.com 17.. gw-priority 10 gw_1

!---- This command explicitly defines which GW handles !---- calls for 17.. numbers that could be done for the !---- local zones only.

gw-type-prefix 1#* default-technology

!---- This command defines the default technology prefix !---- that is necessary for routing decisions.

no shutdown

!--- This command turns the service up.

!

end

GK_2 ECV-2600-14

!

hostname ECV-2610-14

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.52.218.46 255.255.255.0

!

gatekeeper zone local gk-zone2.test.com test.com 10.52.218.46

zone remote gk-zone1.test.com test.com 10.52.218.47 1719

zone prefix gk-zone2.test.com 16.. gw-priority 10 gw_2

zone prefix gk-zone1.test.com 17..

gw-type-prefix 1#* default-technology

no shutdown

!

end

Verificar

Esta seção fornece informações que você pode usar para confirmar se sua configuração funciona adequadamente.

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

Observação: antes de tentar qualquer comando debug, consulte Informações Importantes sobre Comandos de Depuração. Para obter mais informações sobre os comandos abaixo, consulte a seção Comandos de Troubleshooting deste documento.

- show gateway — Exibe o status de registro do Gateway.

- show gatekeeper endpoints — Exibe todos os Gateways registrados no Gatekeeper.

- show gatekeeper zone prefix — Exibe todos os prefixos de zona configurados no Gatekeeper.

- show gatekeeper call — Mostra as chamadas ativas processadas pelo Gatekeeper.

- debug h225 asn1 —Exibe mensagens H225 (Registration, Admission, and Status [RAS] e Q931 call setup).

- debug cch323 h225 —Exibe mensagens de configuração de chamada H225.

- Conceitos Básicos de Troubleshooting e Depuração de Chamadas VoIP

- Comandos de debug VoIP

- Referência aos Comandos de Fax, Vídeo e Voz do Cisco IOS, Versão 12.2

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

Comandos para Troubleshooting

Para solucionar problemas, verifique vários pontos vitais:

- Todos os gateways devem ser registrados com os Gatekeepers correspondentes.

- Os gateways devem ter o plano de discagem correto (peers de discagem configurados).

- Os gatekeepers devem ter o plano de discagem correto (prefixos de zona configurados).

As etapas descritas em Noções Básicas sobre Troubleshooting e Depuração de Chamadas VoIP complementam a saída dos comandos debug e show relacionados à interação Gateway-to-Gatekeeper e devem ser usadas para destacar os problemas de voz relacionados a outros subsistemas do Cisco IOS. As saídas de exemplo dos comandos show destacam as etapas acima e a saída debug mostra a sequência de mensagens RAS e H225 em todos os quatro roteadores.

Observação: o comando debug h225 asn1 gera uma saída muito grande, portanto, deve ser usado com muito cuidado. Algumas saídas desnecessárias foram excluídas dos comandos debug abaixo.

Observação: antes de emitir comandos debug, consulte Informações Importantes sobre Comandos Debug.

!--- Check the GW registration on the GW.

ECV-2610-17#show gateway

Gateway gw_1 is registered to Gatekeeper gk-zone1.test.com

??

Alias list (CLI configured)

H323-ID gw_1

Alias list (last RCF)

H323-ID gw_1

??

H323 resource thresholding is DisabledECV-2610-17#

------------------------------------------------------------

!--- And on the corresponding GK.

??

ECV-2610-15#show gatek en

GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

================================

CallSignalAddr Port RASSignalAddrPort Zone Name Type F

--------------- ----- -------------- ----- --------- ---- --

10.52.218.49 1720 10.52.218.4951194 gk-zone1.test.com VOIP-GW

H323-ID: gw_1

Total number of active registrations = 1

ECV-2610-15#

------------------------------------------------------------

??

!--- The same for the second GW.

ECV-2610-16#show gateway

Gateway gw_2 is registered to Gatekeeper gk-zone2.test.com ??

Alias list (CLI configured)

H323-ID gw_2

Alias list (last RCF)

H323-ID gw_2

?? H323 resource thresholding is Disabled

ECV-2610-16#

------------------------------------------------------------??

!--- And the second corresponding GK.

ECV-2610-14#show gatek en

GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

================================

CallSignalAddr Port RASSignalAddr Port Zone Name Type F

--------------- ----- --------------- ----- --------- ---- --

10.52.218.48 1720 10.52.218.48 52080 gk-zone2.test.com VOIP-GW

H323-ID:

gw_2

Total number of active registrations = 1 ??

ECV-2610-14#

------------------------------------------------------------

!--- To check the dial plan on the GKs:

??

ECV-2610-15#show gatek zone pr

ZONE PREFIX TABLE

=================

GK-NAME  E164-PREFIX

-------  -----------

gk-zone2.test.com 16..

gk-zone1.test.com 17..??

ECV-2610-15#

ECV-2610-15#

!--- All configured prefixes should be seen in the zone list.

------------------------------------------------------------??

!--- To check the dial plan on the GKs:

ECV-2610-14#

ECV-2610-14#show gatek zone pr

ZONE PREFIX TABLE

=================

GK-NAME E164-PREFIX

------- -----------

gk-zone2.test.com 16..

gk-zone1.test.com 17..??

ECV-2610-14#

------------------------------------------------------------??

ECV-2610-15#show gatekeeper call

Total number of active calls = 1.

GATEKEEPER CALL INFO

====================

LocalCallIDAge(secs) BW

5-0 1 64(Kbps)

Endpt(s): Alias E.164Addr CallSignalAddr Port RASSignalAddr Port

src EP: gw_2 1611 10.52.218.48 1720 10.52.218.48 59067

dst EP: gw_1 1711 10.52.218.49 1720 10.52.218.49 58841??

ECV-2610-15#

-----------------------------------------------------------------??

!--- The conversation between the GW and the GK consists of !--- exchange RAS messages. Here are two messages that show !--- successful registration of the GW to the GK.

ECV-2610-17#

ECV-2610-17#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

ECV-2610-17#

*Mar 2 07:45:53: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GW sends a RAS registration request message to the GK.

value RasMessage ::= registrationRequest :

{

requestSeqNum 93

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

discoveryComplete FALSE

callSignalAddress

{

}

rasAddress

{

ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

port 57733

}

}

terminalType

{

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

gatekeeperIdentifier {"gk-zone1.test.com"}

endpointVendor

{

vendor

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

}

timeToLive 60

keepAlive TRUE

endpointIdentifier {"8215266C0000000F"}

willSupplyUUIEs FALSE

}

*Mar 2 07:45:53:

*Mar 2 07:45:53: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GK accepts the registration request and replies with !--- a confirmation.

value RasMessage ::= registrationConfirm :

{

requestSeqNum 93

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

callSignalAddress

{

}

gatekeeperIdentifier {"gk-zone1.test.com"}

endpointIdentifier {"8215266C0000000F"}

timeToLive 60

willRespondToIRR FALSE

}??

----------------------------------------------------------------??

!--- The incoming H225 call setup message from the remote GW. !--- The example is the debug cch323 h225 command.

ECV-2610-17# debug cch323 h225

*Mar 2 07:46:03: cch323_h225_receiver: received msg of type

SETUPIND_CHOSEN

*Mar  2 07:46:03: cch323_h225_setup_ind: callingNumber[]

calledNumber[1711]

*Mar 2 07:46:03: cch323_h225_setup_ind--calling IE NOT present

*Mar 2 07:46:03:======= PI in cch323_h225_setup_ind = 0??

*Mar 2 07:46:03: Receive: infoXCap 0??

*Mar 2 07:46:03: Receive infoXCap ccb 0??

*Mar 2 07:46:03: src address = 10.52.218.49 of SETUPIND_CHOSEN

*Mar 2 07:46:03: dest address = 10.52.218.47 of SETUPIND_CHOSEN??

*Mar 2 07:46:03: cch323_run_h225_sm: received event

H225_EVENT_FAST_SETUP_IND while

at state H225_IDLE??

*Mar 2 07:46:03: cch323_run_h225_sm: Setup ccb 0x821FCE98 callID

0xFFFFFFFF

*Mar 2 07:46:03: cch323_h225_act_fastStartSetupInd: codec match = 1

*Mar 2 07:46:03: cch323_rtp_set_non_rtp_call: Non-RTP call end

*Mar 2 07:46:03: H.225 SM: changing from H225_IDLE state to

H225_REQ_WAIT_FOR_ARQ

state for callID FFFFFFFF??

-------------------------------------------------------------------

!--- Now the example of the debug h225 asn1 !--- command from all four routers. !--- The messages are sent from the originating GW.

ECV-2610-16#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

ECV-2610-16#

!--- The GW_2 initiates a call to 1711 phone located on GW_1. !--- Here is the messages that show the process on GW_2:??

*Mar 2 14:28:08.824: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_2 asks gk-zone2 to resolve the e164 number 1711 to IP !--- address.

value RasMessage ::= admissionRequest  :

{

requestSeqNum 3091

callType pointToPoint : NULL

callModel direct : NULL

endpointIdentifier {"8217FB5000000001"}

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

srcInfo

{

e164 : "1611",

h323-ID : {"gw_2"}

}

bandWidth 640

callReferenceValue 8

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '80000008200A1046585320312F312F31'H

}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

activeMC FALSE

answerCall FALSE

canMapAlias TRUE

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

willSupplyUUIEs FALSE

}

??

*Mar 2 14:28:08.960: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The gk-zone2 notifies GW_2 that the request is in progress as it !--- is forwarded to the other gk-zone1 and is not processed locally.

??

value RasMessage ::= requestInProgress :

{

!--- Note the sequence numbers in the request equal the number in !--- the reply.

requestSeqNum 3091

delay 9000

}

??

*Mar 2 14:28:09.169: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The gk-zone2 grants permission to start call and resolves the !--- e164 number 1711 to IP address of GW_1.

value RasMessage ::= admissionConfirm :

{

!--- The sequence numbers in the request equal the number in the reply.

requestSeqNum 3091

bandWidth 640

callModel direct : NULL

destCallSignalAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

!--- The IP address 10.52.218.49 of GW_1.

port 1720

}

irrFrequency 240

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

willRespondToIRR FALSE

uuiesRequested

{

setup FALSE

callProceeding FALSE

connect FALSE

alerting FALSE

information FALSE

releaseComplete FALSE

facility FALSE

progress FALSE

empty FALSE

}

}

*Mar 2 14:28:09.193: H225 NONSTD OUTGOING PDU ::=

value H323_UU_NonStdInfo ::=

{

version 0

progIndParam progIndIEinfo :

{

progIndIE '00000003'H

}

}

*Mar 2 14:28:09.197: H225.0 OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_2 now can place H323 (q931) call setup message directly !--- to GW_1.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body setup :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

sourceAddress

{

h323-ID : {"gw_2"}

}

sourceInfo

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{??

{

prefix e164 : "1#"

}

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

destinationAddress

{

e164 : "1711"

}

activeMC FALSE

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

conferenceGoal create : NULL

callType pointToPoint : NULL

sourceCallSignalAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA30'H

port 11001

}

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

fastStart

{

'0000000D4001800A040001000A34DA3043F3'H,

'400000060401004D40018011140001000A34DA30...'H

}

mediaWaitForConnect FALSE

canOverlapSend FALSE

}

h245Tunneling FALSE

nonStandardControl

{??

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data 'C00100028006000400000003'H

}

}

}

}

*Mar 2 14:28:09.573: H225.0 INCOMING PDU ::=

!--- The GW_1 replies with an H323 (q931) callProceeding message.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body callProceeding :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

destinationInfo

{

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

fastStart

{

'0000000D40018011140001000A34DA314942000A...'H,

'400000060401004D40018011140001000A34DA30...'H

}

}

h245Tunneling FALSE

}

}

*Mar 2 14:28:09.766: H225.0 INCOMING PDU ::=

!--- The GW_1 sends an H323 (q931) call Progress message.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body progress :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

destinationInfo

{

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

nonStandardControl

{

??{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '60011000011E041E028188'H

}

}

}

}

????

*Mar 2 14:28:11.801: H225.0 INCOMING PDU ::=

!--- The GW_1 sends an H323 (q931) call CONNECT message. The call is !--- now active.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body connect :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

destinationInfo

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{

??{

prefix e164 : "1#"

}

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

nonStandardControl

{??

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data 'C00100028006000400000002'H

}

}

}

}

*Mar 2 14:28:11.909: show call active voice

Total call-legs: 2

??GENERIC:

SetupTime=13848499 ms

Index=1

PeerAddress=1611

PeerSubAddress=

PeerId=2

PeerIfIndex=11

LogicalIfIndex=8

ConnectTime=13849192

CallDuration=00:00:19

CallState=4

!--- This means the call is active.

CallOrigin=2

ChargedUnits=0

InfoType=2

TransmitPackets=442

TransmitBytes=8840

ReceivePackets=1104

ReceiveBytes=22080

!--- This shows that there is two-way voice for this call leg. !--- 0 values a problem.

TELE:

!--- The call is outgoing and started from the PSTN. That is why !--- TELE: is first in the output.

ConnectionId=[0xF748749F 0x163011CC 0x801CC5F8 0xEEB46E69]

IncomingConnectionId=[0xF748749F 0x163011CC 0x801CC5F8

0xEEB46E69]

TxDuration=22100 ms

VoiceTxDuration=2209 ms

FaxTxDuration=0 ms

CoderTypeRate=g729r8

NoiseLevel=-48

ACOMLevel=2

OutSignalLevel=-57

InSignalLevel=-53

InfoActivity=2

ERLLevel=16

SessionTarget=

ImgPages=0

GENERIC:

SetupTime=13848887 ms

Index=1

PeerAddress=1711

PeerSubAddress=

PeerId=1PeerIf

Index=13

LogicalIfIndex=0

ConnectTime=13849185

CallDuration=00:00:20

CallState=4

CallOrigin=1

ChargedUnits=0

InfoType=2

TransmitPackets=1038

TransmitBytes=20760

ReceivePackets=488

ReceiveBytes=9760

VOIP:

ConnectionId[0xF748749F 0x163011CC 0x801CC5F8 0xEEB46E69]

IncomingConnectionId[0xF748749F 0x163011CC 0x801CC5F8

0xEEB46E69]

RemoteIPAddress=10.52.218.49RemoteUDPPort=18754

!--- The signaling and RTP stream IP addresses.

RemoteSignallingIPAddress=10.52.218.49

RemoteSignallingPort=1720

RemoteMediaIPAddress=10.52.218.49

RemoteMediaPort=18754

RoundTripDelay=5 ms

SelectedQoS=best-effort

tx_DtmfRelay=inband-voice

FastConnect=TRUE

Separate H245 Connection=FALSE

H245 Tunneling=FALSE

SessionProtocol=cisco

SessionTarget=ras

OnTimeRvPlayout=6630

GapFillWithSilence=0 ms

GapFillWithPrediction=0 ms

GapFillWithInterpolation=0 ms

GapFillWithRedundancy=0 ms

HiWaterPlayoutDelay=70 ms

LoWaterPlayoutDelay=50 ms

ReceiveDelay=50 ms

LostPackets=0

EarlyPackets=0

LatePackets=0

!--- The DSP statistics.

VAD = enabled

CoderTypeRate=g729r8

CodecBytes=20Total call-legs: 2

ECV-2610-16#

ECV-2610-16#

u all

All possible debugging has been turned off

!--- The following messages shows the call disconnect !--- process at the GW_2.

ECV-2610-16#deb h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on:

*Mar 2 14:29:52.017: H225.0 INCOMING PDU ::=

!--- The GW_1 sends H323 (q931) Release complete message.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body releaseComplete :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

}

}

*Mar 2 14:29:52.025: H225.0 OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_2 replies with the H323 (q931) releaseComplete !--- message.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body releaseComplete :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

}

}

*Mar 2 14:29:52.041: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_2 notifies GK-2 that the call is complete.

value RasMessage ::= disengageRequest :

{

requestSeqNum 3095

endpointIdentifier {"8217FB5000000001"}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

callReferenceValue 8

disengageReason normalDrop : NULL

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

answeredCall FALSE

}

*Mar 2 14:29:52.090: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GK-2 confirms the message.

value RasMessage ::= disengageConfirm :

{

requestSeqNum 3095

}

u all

All possible debugging has been turned off

------------------------------------------------------------

!--- The debug output from the GK-2.

ECV-2610-14#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

ECV-2610-14#

Mar 2 14:28:20.952:

Mar  2 14:28:20.952: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GW_2 asks permission to place the call. !--- Now it is incoming RAS PDU as it is on the GK-2, but the !--- same sequence number.

value RasMessage ::= admissionRequest :

{

requestSeqNum 3091

callType pointToPoint : NULL

callModel direct : NULL

endpointIdentifier {"8217FB5000000001"}

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

srcInfo

{

e164 : "1611",

h323-ID: {"gw_2"}

}

bandWidth 640

callReferenceValue 8

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '80000008200A1046585320312F312F31'H

}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

activeMC FALSE

answerCall FALSE

canMapAlias TRUE

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

willSupplyUUIEs FALSE

}??

Mar 2 14:28:20.992: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GK-2 asks GK-1 to resolve the Number for the remote !--- zone.

value RasMessage ::= locationRequest :

{

requestSeqNum 1026

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '8284901100F748749F163011CC801DC5F8EEB46E...'H

}

replyAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA2E'H

port 1719

}

sourceInfo

{

h323-ID : {"gk-zone2.test.com"}

}

canMapAlias TRUE

}

Mar 2 14:28:21.024: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GK-2 notifies GW_2 that the call is processing.

value RasMessage ::= requestInProgress :

{

requestSeqNum 3091

delay 9000

}

Mar 2 14:28:21.157:

Mar 2 14:28:21.157: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GK-1 replies to GK-2 with the permission.

value RasMessage ::= locationConfirm :

{

requestSeqNum 1026

callSignalAddress ipAddress :

{

ip'0A34DA31'H

port 1720

}

rasAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

port 55679

}

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '0001400300670077005F0031200067006B002D00...'H

}

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

destinationType

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

}

Mar 2 14:28:21.209: RAS OUTGOING PDU::=

!--- The GK-2 replies to GW_2 with the permission to place !--- the call.

value RasMessage ::= admissionConfirm :

{

requestSeqNum 3091

bandWidth 640

callModel direct : NULL

destCallSignalAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

port 1720

}

irrFrequency 240

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

willRespondToIRR FALSE

uuiesRequested

{

setup FALSE

callProceeding FALSE

connect FALSE

alerting FALSE

information FALSE

releaseComplete FALSE

facility FALSE

progress FALSE

empty FALSE

}

}

ECV-2610-14#u all

All possible debugging has been turned off

ECV-2610-14#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

Mar 2 14:30:04.145: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GK-2 gets notification from GW_2 that the call !--- has ended.

value RasMessage ::= disengageRequest :

{

requestSeqNum 3095

endpointIdentifier {"8217FB5000000001"}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

callReferenceValue 8

disengageReason normalDrop : NULL

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

answeredCall FALSE

}

Mar 2 14:30:04.157: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= disengageConfirm :

{

requestSeqNum 3095

}

ECV-2610-14#u all

All possible debugging has been turned off

ECV-2610-14#

---------------------------------------------------------

!--- The debug output from the GK-2.

ECV-2610-15#ECV-2610-15#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

*Mar 2 14:28:14.690:

*Mar 2 14:28:14.694:

RAS INCOMING PDU ::=

!--- The request from the GK-2.

value RasMessage ::= locationRequest :

{

requestSeqNum 1026

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard:

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '8284901100F748749F163011CC801DC5F8EEB46E...'H

}

replyAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA2E'H

port 1719

}

sourceInfo

{

h323-ID : {"gk-zone2.test.com"}

}

canMapAlias TRUE

}

*Mar 2 14:28:14.754: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The reply from the GK-1 to GK-2.

value RasMessage::= locationConfirm :

{

requestSeqNum 1026

callSignalAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

port 1720

}

rasAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

port 55679

}

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '0001400300670077005F0031200067006B002D00...'H

}

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

destinationType

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

}

*Mar 2 14:28:15.159: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GW_1 asks GK-1 for permission to accept the call.

value RasMessage ::= admissionRequest :

{

requestSeqNum 101

callType pointToPoint : NULL

callModel direct : NULL

endpointIdentifier {"8261828000000003"}

destinationInfo

{

e164 : "1711"

}

srcInfo

{

e164 : "1611",

h323-ID: {"gw_2"}

}

srcCallSignalAddress ipAddress:

{

ip '0A34DA30'H

port 1100

}

bandWidth 640

callReferenceValue 7

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '80000008200A1046585320312F312F31'H

}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

activeMC FALSE

answerCall TRUE

canMapAlias TRUE

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

willSupplyUUIEs FALSE

}

*Mar 2 14:28:15.191: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The permission is granted.

value RasMessage ::= admissionConfirm :

{

requestSeqNum 101

bandWidth 640

callModel direct : NULL

destCallSignalAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

port 1720

}

irrFrequency 240

willRespondToIRR FALSE

uuiesRequested

{

setup FALSE

callProceeding FALSE

connect FALSE

alerting FALSE

information FALSE

releaseComplete FALSE

facility FALSE

progress FALSE

empty FALSE

}

}

ECV-2610-15#

ECV-2610-15#show gatek call

Total number of active calls = 1.

GATEKEEPER CALL INFO

====================

LocalCallID Age(secs) BW

7-63391                            33 64(Kbps)

Endpt(s): Alias E.164Addr CallSignalAddr  Port RASSignalAddr Port

src EP: gw_2 1611  10.52.218.48 1720 10.52.218.48 59067

dst EP: gw_1         1711 10.52.218.49 1720 10.52.218.49 58841

ECV-2610-15#ECV-2610-15#u all

All possible debugging has been turned off

ECV-2610-15#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

*Mar 2 14:29:57.767: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GK-1 gets notification from GW_1 that the call has ended.

value RasMessage ::= disengageRequest :

{

requestSeqNum 105

endpointIdentifier {"8261828000000003"}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

callReferenceValue 7

disengageReason normalDrop : NULL

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

answeredCall TRUE

}

*Mar 2 14:29:57.779: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GK-1 confirms the message.

value RasMessage ::= disengageConfirm :

{

requestSeqNum 105

}

ECV-2610-15#u all

All possible debugging has been turned off

!--- The debugs must always be turned off when the collection !--- is completed.

-------------------------------------------------------------

!--- The debugs at the terminating gateway GW_1.

ECV-2610-17#

ECV-2610-17#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

*Mar 1 11:02:27:

*Mar 1 11:02:27: H225.0 INCOMING PDU ::=

!--- The first message is the H225 call setup from GW_2.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body setup :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

sourceAddress

{

h323-ID : {"gw_2"}

}

sourceInfo

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{??

{

prefix e164 : "1#"

}

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

destinationAddress

{

e164 : "1711"

}

activeMC FALSE

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

conferenceGoal create : NULL

callType pointToPoint : NULL

sourceCallSignalAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA30'H

port 11001

}

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

fastStart

{

'0000000D4001800A040001000A34DA3043F3'H,

'400000060401004D40018011140001000A34DA30...'H

}

mediaWaitForConnect FALSE

canOverlapSend FALSE

}

h245Tunneling FALSE

nonStandardControl

{

??

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data 'C00100028006000400000003'H

}

}

}

}

*Mar 1 11:02:27: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_1 asks GK-1 for permission to accept the call.

value RasMessage::= admissionRequest :

{

requestSeqNum 101

callType pointToPoint : NULL

callModel direct : NULL

endpointIdentifier {"8261828000000003"}

destinationInfo

{

e164: "1711"

}

srcInfo

{

e164 : "1611",

h323-ID : {"gw_2"}

}

srcCallSignalAddress ipAddress:

{

ip '0A34DA30'H

port 11001

}

bandWidth 640

callReferenceValue 7

nonStandardData

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '80000008200A1046585320312F312F31'H

}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

activeMC FALSE

answerCall TRUE

canMapAlias TRUE

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

willSupplyUUIEs FALSE

}

*Mar 1 11:02:27: *Mar 1 11:02:27: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The permission is granted.

value RasMessage ::= admissionConfirm:

{

requestSeqNum 101

bandWidth 640

callModel direct: NULL

destCallSignalAddress ipAddress :

{

ip '0A34DA31'H

port 1720

}

irrFrequency 240

willRespondToIRR FALSE

uuiesRequested

{

setup FALSE

callProceeding FALSE

connect FALSE

alerting FALSE

information FALSE

releaseComplete FALSE

facility FALSE

progress FALSE

empty FALSE

}

}

*Mar 1 11:02:27: H225.0 OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_1 replies to the GW-2 with the callProceeding message.

value H323_UserInformation::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body callProceeding:

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

destinationInfo

{

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

fastStart

{

'0000000D40018011140001000A34DA314942000A...'H,

'400000060401004D40018011140001000A34DA30...'H

}

}

h245Tunneling FALSE

}

}

*Mar 1 11:02:27: H225.0 OUTGOING PDU ::=

!--- The call Progress follows.

value H323_UserInformation::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body progress:

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

destinationInfo

{

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

nonStandardControl

{

??

{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data '60011000011E041E028188'H

}

}

}

}

??

*Mar 1 11:02:29: H225.0 OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_1 accepts the call.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body connect :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

destinationInfo

{

gateway

{

protocol

{

voice :

{

supportedPrefixes

{??

{

prefix e164 : "1#"

}

}

}

}

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

nonStandardControl

{

??{

nonStandardIdentifier h221NonStandard :

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

data 'C00100028006000400000002'H

}

}

}

}

ECV-2610-17#u all

All possible debugging has been turned off

ECV-2610-17#

ECV-2610-17#debug h225 asn1

H.225 ASN1 Messages debugging is on

ECV-2610-17#

*Mar 1 11:04:10: H225.0 OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_1 drops the call.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body releaseComplete :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

}

}

??*Mar 1 11:04:10: RAS OUTGOING PDU ::=

!--- The GW_1 notifies GK-1 that the call has ended.

value RasMessage ::= disengageRequest :

{

requestSeqNum 105

endpointIdentifier {"8261828000000003"}

conferenceID 'F748749F163011CC801CC5F8EEB46E69'H

callReferenceValue 7

disengageReason normalDrop : NULL

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

answeredCall TRUE

}

*Mar 1 11:04:10: H225.0 INCOMING PDU ::=

!--- The GW_2 drops the call from its side.

value H323_UserInformation ::=

{

h323-uu-pdu

{

h323-message-body releaseComplete :

{

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

callIdentifier

{

guid 'F748749F163011CC801DC5F8EEB46E69'H

}

}

h245Tunneling FALSE

}

}

*Mar 1 11:04:10: RAS INCOMING PDU ::=

!--- The GK-1 confirms the message.

value RasMessage ::= disengageConfirm :

{

requestSeqNum 105

}

u all

All possible debugging has been turned off

!--- The debugs must always be turned off when the collection !--- is completed.

Informações Relacionadas

- Como compreender gatekeepers H.323

- Troubleshooting de Problemas com Registro de Gatekeeper

- Entendendo o Cisco IOS H.323 Gatekeeper Call Routing

- Gatekeeper de alto desempenho Cisco

- Configurando gateways H.323

- Configuração dos gatekeepers H.323

- Troubleshooting e Entendendo o Gerenciamento de Largura de Banda do Cisco Gatekeeper

- Configuração do suporte H.323 para interfaces virtuais

- Suporte à Tecnologia de Voz

- Suporte aos produtos de Voz e Comunicações Unificadas

- Troubleshooting da Telefonia IP Cisco

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems