Contents

Introduction

Problema: O Webex não consegue efetuar chamadas quando está emparelhado com um dispositivo registrado no local

Solução

Opção 1. A GUI do dispositivo

Opção 2. CUCM se o dispositivo estiver registrado no CUCM

Opção 3: O CLI do dispositivo

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve um problema em que o Webex não consegue fazer chamadas quando está emparelhado com um dispositivo registrado no local por proximidade.

Problema: O Webex não consegue efetuar chamadas quando está emparelhado com um dispositivo registrado no local

Quando você tenta fazer uma chamada de saída ou ingressar em uma reunião Webex do aplicativo Webex, enquanto ele está emparelhado com um dispositivo local, o Webex emite o erro "Este dispositivo não permite que você inicie chamadas ou participe de reuniões usando seu aplicativo Webex. Tente efetuar a chamada diretamente a partir do dispositivo.". As etapas para reproduzir o problema são descritas aqui:

Etapa 1. O aplicativo Webex emparelha com êxito ao dispositivo conforme mostrado na imagem:

Etapa 2. Quando a reunião ficar disponível para participar, clique no botão Agora para iniciar a tela de ingresso como mostrado na imagem:

Etapa 3. Verifique se o dispositivo está selecionado e clique em Ingressar na Reunião conforme mostrado na imagem:

Etapa 4. Depois de clicar em Ingressar na reunião, você verá um erro, como mostrado na imagem:

Se você precisar desses registros de coleta de erros do aplicativo Webex para análise.

A localização dos arquivos de log para o aplicativo Webex é:

1. Windows: %USERPROFILE%\AppData\Local\CiscoSpark

2. MacOS: ~/Biblioteca/Logs/SparkMacDesktop

Revisão de log

No caminho de log mencionado anteriormente, localize o arquivo current_log.txt e examine para verificar:

No arquivo de registro, as palavras-chave do serviço TelephonyDevices.cpp e TelephonyService.cpp são usadas para localizar a chamada tentada feita pelo cliente.

2020-04-19T01:46:47.024Z <Debug> [0x1190cadc0] TelephonyDevices.cpp:1252 create:Creating device of type: PairedXApiDevice

2020-04-19T01:46:47.024Z <Debug> [0x1190cadc0] TelephonyService.cpp:3851 getSelectedCallDevice:Call Device created of type: PairedXApiDevice

Depois que a chamada for tentada, você deverá ver o erro gerado para a falha de chamada como mostrado:

2020-04-19T01:46:47.029Z <Error> [0x1190cadc0] TelephonyDevices.cpp:1158 notifyXapiCallError:Notifying UI of call failure due to xAPI error : Call Control setting disabled for OnPrem Device

2020-04-19T01:46:47.030Z <Debug> [0x1190cadc0] TelephonyService.cpp:5436 notifyCallFailure:Will notify head about error

Solução

Esse problema ocorre quando o CallControl em Configurações de proximidade não está habilitado. Você deve ativar o CallControl nas configurações de proximidade do dispositivo. Isso pode ser feito com uma destas opções:

Opção 1. A GUI do dispositivo

Faça login na GUI dos endpoints e navegue para Setup > Configuration > Proximity e ative CallControl conforme mostrado na imagem:

Opção 2. CUCM se o dispositivo estiver registrado no CUCM

No Cisco Unified Communications Manager (CUCM) Administration, navegue para Device > Phone > Select Affected Device e role para baixo até as configurações de Proximidade e ative o Call Control como mostrado na imagem:

Opção 3: O CLI do dispositivo

xConfiguration Proximity Services CallControl: Enabled

Informações Relacionadas

- Cisco Webex Guide para dispositivos registrados no local

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems