Contents

Introduction

Problema

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve o problema quando as chamadas recebidas no Slave T1 IP Media Gateway (TIMG) ou no PBX IP Media Gateway (PIMG) não são roteadas corretamente. Os TIMGs e PIMGs permitem que os PBXs se integrem ao Unity Connection para acesso ao correio de voz. Alguns PBXs exigem que essa integração seja feita por meio da Interface de Central de Mensagens Simplificada (SMDI), MCI ou MD-110. Isso significa que as informações de chamada serão passadas através de uma conexão de porta serial do PBX para o TIMG ou PIMG. O TIMG ou PIMG ao qual o cabo serial se conecta será configurado como Mestre. Se houver outros TIMGs ou PIMGs necessários, eles serão configurados como escravos e procurarão o mestre para obter informações de chamada.

Problema

Há dois ou mais TIMGs/PIMGs com uma configuração Master e Slave. Quando uma chamada entra no mestre, ela é encaminhada para a saudação apropriada da caixa de correio de voz do Unity Connection.

Aqui está uma captura de tela de exemplo da página de um PIMG Master:

No entanto, quando a chamada entra no Slave TIMG, a chamada é atendida pela saudação de abertura. A chamada é transferida para a saudação de abertura porque o convite enviado para o Unity Connection de TIMG não tem uma linha 'Diversion:' para dizer a qual ramal da caixa de correio a chamada deve ir.

Aqui está um exemplo das informações de chamada vistas no Mestre:

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     0D

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     0A

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     4D

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     44

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     30

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     30

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     30

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     30

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     30

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     30

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     31

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     4E

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     31

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     39

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     31

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     38

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     20

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     39

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     31

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     39

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     33

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     33

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     33

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     33

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     34

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     38

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     35

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     20

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     0D

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     0A

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Code     siSrvSerialInputEvent

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     From Serial: 0D 0A 4D 44 30 30 30 30 30 30 31

4E 31 39 31 38 20 39 31 39 33 33 33 33 34 38 35 20 0D 0A 19 00

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Prot     19

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Code     siSrvPrcCpidFromSwitch ltn = 1,

src=9133333485, Dst = <NULL>, Redir = 1918, Reason = NoAns

08-28 17:54:28.078 [SiIp      ] Code     sertrans_ServerLocateClient 1

08-28 17:54:28.078 [SiIp      ] Code     sertrans_ServerLocateClient 1=client1

08-28 17:54:28.078 [SiIp      ] Code     _TaskMainClientReceive received data 516

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Code     serial_client_cb

08-28 17:54:28.078 [Si        ] Code         SI_TYPE_CPID 1:NoAns (9193333485->->1918)

08-28 17:54:28.078 [Tel-1     ] Code     GetChannelFromLogicalChannelNum

LogicalChanNum 0 span 0 channel 1

08-28 17:54:28.078 [Tel-1     ] Code     t1casReportNewCpid

08-28 17:54:28.078 [Tel-1     ] Event    Cpid (9193333485,->,->1918,) (NoAns)

08-28 17:54:28.078 [Tel-1     ] Warn     t1casReportNewCpid err: no call for cpid

08-28 17:54:28.078 [Tel-1     ] Code     t1casReportNewCpid saving pre-call cpid for

serial

08-28 17:54:29.195 [SiIp      ] Code     _TaskMainServerReceive(4) received 516 bytes

08-28 17:54:29.195 [SiIp      ] Code     _TaskMainServerReceive(4) keep-alive 1

received

08-28 17:54:29.195 [SiIp      ] Code     _TaskMainServerReceive(4) sending keep-alive

response

Aqui está um exemplo de um convite para problemas visto no escravo:

08-28 17:54:30.453 [VoIP      ] Prot     <----INVITE sip:Anonymous@14.48.4.88:5060 SIP/2.0

08-28 17:54:30.453 [VoIP      ] Prot     From:"Anonymous"<sip:Anonymous@14.48.4.92:5060;

user=phone>;vnd.pimg.port=1;tag=133B324631353641000BCF02

08-28 17:54:30.453 [VoIP      ] Prot     To:"Anonymous"<sip:Anonymous@14.48.4.88:5060>

08-28 17:54:30.453 [VoIP      ] Prot     Contact:<sip:14.48.4.92:5060>

08-28 17:54:30.453 [VoIP      ] Prot     Content-Type:application/sdp

08-28 17:54:30.453 [VoIP      ] Prot     Supported:replaces,early-session,100rel

08-28 17:54:30.453 [VoIP      ] Prot     Allow:INVITE,BYE,CANCEL,REFER,NOTIFY,OPTIONS,

REGISTER,INFO,ACK,PRACK

08-28 17:54:30.453 [VoIP      ] Prot     Expires:120

08-28 17:54:30.453 [VoIP      ] Prot     Call-ID:02061555D6F5009A000012BC@test.local

08-28 17:54:30.453 [VoIP      ] Prot     CSeq:1 INVITE

08-28 17:54:30.453 [VoIP      ] Prot     Max-Forwards:70

08-28 17:54:30.453 [VoIP      ] Prot     User-Agent:PBX-IP Media Gateway

08-28 17:54:30.453 [VoIP      ] Prot     Via:SIP/2.0/UDP 14.48.4.92:5060;

branch=z9hG4bKDC0A05314DD4ED48CEEEA72BD196FC38

08-28 17:54:30.453 [VoIP      ] Prot     Content-Length:245

Isso acontece porque as informações de chamada são encaminhadas através do cabo serial para o Master TIMG/PIMG, mas as informações do Logical Terminal Number (LTN) não correspondem à porta no T1 Central Authentication Service (CAS) em que a chamada física entrou.

Solução

Em TIMG, selecione Configuration > Serial > Switch Protocol para configurar os números de extensão lógica para cada porta.

Faça a correspondência entre o TIMG LTN e o número da porta da configuração PBX. O PBX tem uma tabela que mostra em qual canal a linha T1 CAS usa qual LTN. Determine essas informações do PBX primeiro e defina-as de acordo com a TIMG. É possível usar LTN 1-24 para o canal Master 1-24 e LTN 25-48 para o canal Slave 1-24.

Informações Relacionadas

- Guia de integração TIMG para Cisco Unity Connection versão 9.x

- Guia de integração PIMG para Cisco Unity Connection versão 9.x

- Guia de integração TIMG para Cisco Unity Connection versão 10.x

- Guia de integração PIMG para Cisco Unity Connection versão 10.x

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems