Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de Rede

Informações de Apoio

Tarefas primárias operacionais do vPC

Metodologia de atualização

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve o procedimento de atualização dos switches Cisco Nexus 9000 em vPC com Cisco NX-OS.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Software NX-OS Nexus.

- Virtual Port Channel (vPC).

- Use os sistemas de arquivos de dispositivos, diretórios e arquivos nos switches Cisco Nexus.

- Faça login em Download de software.

- A Cisco recomenda programar uma janela de manutenção, pois esse procedimento causa interrupções.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco Nexus 9000 com Cisco NX-OS.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Observação: o procedimento de atualização para switches Cisco Nexus 7000 pode ser baseado neste documento, embora os comandos e as saídas possam variar. Para obter mais informações, consulte os guias oficiais da Cisco específicos para seu switch Cisco Nexus.

Configurar

Diagrama de Rede

Diagrama de Rede

Informações de Apoio

- Suponha que você seja o administrador de rede de um data center onde há dois N9K-C93180YC-FX-24.

- N9K-1 e N9K-2 têm NX-OS 9.3(11).

- Os servidores A e B estão enviando tráfego de produção.

- O objetivo é atualizar ambos os switches Nexus para NX-OS 10.2(5).

Observação: Iniciar a atualização com o switch principal ou o switch secundário não produz nenhuma distinção funcional. No entanto, iniciar com o switch primário garante que ambos os dispositivos retornem às suas funções primária e secundária configuradas inicialmente. Embora seja importante conhecer algumas das funções do Nexus como operacionalmente primárias no vPC.

Tarefas primárias operacionais do vPC

- Responda às solicitações ARP mesmo com FHRP.

- Processa BPDUs (Bridge Protocol Data Units, unidades de dados de protocolo de ponte).

- Encaminha o tráfego de Multicast PIM.

- Pacotes de plano de controle de IGMP.

- Não há desligamento de portas membro vPC quando o link par está desativado.

Metodologia de atualização

Etapa 1. Abrir a Matriz de Suporte do Cisco Nexus 9000 e 3000 ISSU

1. Selecione a versão Atual.

2. Selecione a versão de Destino.

Matriz de suporte do Cisco Nexus 9000 e 3000 ISSU

Observação: o Cisco TAC recomenda que você sempre use a opção de atualização com interrupções (recarregamento) com o caminho recomendado.

Observação: o caminho recomendado pode mostrar vários saltos. Para cada salto, as etapas de 2 a 11 devem ser repetidas até que ambos os switches Cisco Nexus tenham a versão NX-OS de destino.

Etapa 2. Faça o download de todos os arquivos do Cisco NX-OS indicados no caminho recomendado, dependendo da placa de linha do switch Cisco Nexus.

1. Faça login no download do software

2. Navegue até a seção Download e atualização e abra Downloads de acesso.

3. Clique em Browse all > Cisco IOS and NX-OS Software > NX-OS - NX-OS Software > Switches > Data Center Switches > Selecione sua série Nexus > Selecione sua placa de linha > NX-OS System Software > Selecione a versão do NX-OS para download.

4. Mova o cursor sobre o nome do arquivo para exibir os detalhes do arquivo, copie o valor da soma de verificação MD5 e baixe o arquivo NX-OS.

Download de software

5. Transfira arquivos do NX-OS para o bootflash em ambos os switches Cisco Nexus no vPC via SCP, SFTP, TFTP ou USB. Se uma das três primeiras opções for selecionada, verifique se há um ping para o servidor especificando o VRF esperado. Neste exemplo, o servidor SFTP tem o endereço IP 192.168.9.9 acessível por meio do Gerenciamento de Encaminhamento de Roteamento Virtual (VRF).
N9K-1(config)# ping 192.168.9.9 vrf management

N9K-1(config)# copy sftp: bootflash:

Enter source filename: nxos64-cs.10.2.5.M.bin

Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered): management

Enter hostname for the sftp server: 192.168.9.9

Enter username: admin

The authenticity of host ‘192.168.9.9 (192.168.9.9)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:ABCDEFGHIJK.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes

Warning: Permanently added ‘192.168.9.9' (RSA) to the list of known hosts.

Inbound-ReKey for 192.168.9.9

User Access Verification

Password: cisco

6. Quando a transferência de arquivos estiver concluída, verifique se os arquivos do NX-OS estão no bootflash com o comando dir.

7. Obtenha a soma de verificação MD5 do arquivo NX-OS com o comando show file bootflash.

8. Compare esse valor com o valor copiado do Download do software. Ambos os valores devem ser correspondentes; caso contrário, o arquivo NX-OS está corrompido ou não é legítimo.

N9K-1(config)# dir | include nxos

1978203648    Mar 31 01:36:06 2023  nxos.9.3.11.bin

1943380992    Mar 17 09:54:16 2023  nxos64-cs.10.2.5.M.bin

Usage for bootflash://

20548902912 bytes used

96040308736 bytes free

116589211648 bytes total

N9K-1(config)# show file bootflash:nxos64-cs.10.2.5.M.bin md5sum

2f60a186cb9c2d55c90086302e51f655

Etapa 3. Identificar a função operacional no vPC para cada switch Cisco Nexus.

1. Use o comando show vpc role.

N9K-1(config)# show vpc role

vPC Role status

-----------------------------------------

vPC role                        : primary

Dual Active Detection Status    : 0

vPC system-mac                  : 00:23:04:ee:be:01

vPC system-priority             : 32667

vPC local system-mac            : 44:b6:be:11:17:67

vPC local role-priority         : 32667

vPC local config role-priority  : 32667

vPC peer system-mac             : f8:a7:3a:4e:40:07

vPC peer role-priority          : 32667

vPC peer config role-priority   : 32667

N9K-2(config)# show vpc role

vPC Role status

-----------------------------------------

vPC role                        : secondary

Dual Active Detection Status    : 0

vPC system-mac                  : 00:23:04:ee:be:01

vPC system-priority             : 32667

vPC local system-mac            : f8:a7:3a:4e:40:07

vPC local role-priority         : 32667

vPC local config role-priority  : 32667

vPC peer system-mac             : 44:b6:be:11:17:67

vPC peer role-priority          : 32667

vPC peer config role-priority   : 32667

Etapa 4. Verifique a incompatibilidade do Cisco NX-OS em ambos os switches Cisco Nexus no vPC.

1. Use o comando show incompatibility-all nxos bootflash.

N9K-1(config)# show incompatibility-all nxos bootflash:nxos64-cs.10.2.5.M.bin

Checking incompatible configuration(s) for vdc 'N9K-1':

-------------------------------------------------------

No incompatible configurations

Checking dynamic incompatibilities:

-----------------------------------

No incompatible configurations

Etapa 5. Verifique o impacto do Cisco NX-OS nos switches Cisco Nexus no vPC.

1. Use o comando show install all impact nxos bootflash. Isso executa um diagnóstico preliminar para confirmar se a versão do Cisco NX-OS é compatível e se a instalação pode ser feita.

N9K-1(config)# show install all impact nxos bootflash:nxos64-cs.10.2.5.M.bin

Installer will perform impact only check. Please wait.

Verifying image bootflash:/nxos64-cs.10.2.5.M.bin for boot variable "nxos".

[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.

[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.2.5.M.bin.

[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.2.5.M.bin.

[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.

[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.

[####################] 100% -- SUCCESS

Compatibility check is done:

Module  bootable          Impact  Install-type  Reason

------  --------  --------------  ------------  ------

1       yes      disruptive         reset  default upgrade is not hitless

Images will be upgraded according to following table:

Module       Image                  Running-Version(pri:alt)           New-Version  Upg-Required

------  ----------  ----------------------------------------  --------------------

1        nxos                                   9.3(11)                                10.2(5)           yes

1        bios     v05.47(04/28/2022):v05.43(11/22/2020)    v05.47(04/28/2022)            no

Additional info for this installation:

--------------------------------------

Service "vpc" in vdc 1: Vpc is enabled, Please make sure both Vpc peer switches have same boot mode using 'show boot mode' and proceed

Etapa 6 (opcional). Exporte um backup da configuração atual de ambos os switches Cisco Nexus no vPC.

N9K-1(config)# copy running-config sftp:running-config-backup

Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered): default

Enter hostname for the sftp server: 192.168.9.9

Enter username: admin

The authenticity of host '192.168.9.9 (192.168.9.9)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:ABDCEFGHI.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes

Warning: Permanently added '192.168.9.9' (RSA) to the list of known hosts.

Inbound-ReKey for 192.168.9.9:22

User Access Verification

Password:

Connected to 192.168.9.9.

Passo 7. Instale o NX-OS no switch Nexus com função principal do vPC.

1. Use o comando install all nxos bootflash.

N9K-1(config)# install all nxos bootflash:nxos64-cs.10.2.5.M.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.

Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos64-cs.10.2.5.M.bin for boot variable "nxos".

[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.

[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.2.5.M.bin.

[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.2.5.M.bin.

[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.

[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.

[####################] 100% -- SUCCESS

Compatibility check is done:

Module  bootable          Impact  Install-type  Reason

------  --------  --------------  ------------  ------

1       yes      disruptive         reset  default upgrade is not hitless

Images will be upgraded according to following table:

Module       Image                  Running-Version(pri:alt)           New-Version  Upg-Required

------  ----------  -------------------------------------------------------------

1        nxos                                   9.3(11)                                10.2(5)           yes

1        bios     v05.47(04/28/2022):v05.43(11/22/2020)    v05.47(04/28/2022)            no

Additional info for this installation:

--------------------------------------

Service "vpc" in vdc 1: Vpc is enabled, Please make sure both Vpc peer switches have same boot mode using 'show boot mode' and proceed

Switch will be reloaded for disruptive upgrade.

Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y

Observação: você deve ler com êxito sem nenhum erro. Depois disso, o switch Cisco Nexus é reinicializado e o processo de instalação pode levar vários minutos. Isso pode variar em cada switch Cisco Nexus.

Etapa 8. Aguarde até que o status fique ativo no switch Cisco Nexus.

1. Use o comando show module.

N9K-1(config)# show module

Mod Ports             Module-Type                      Model           Status

--- ----- ------------------------------------- ------------------------------

1    54   24x10/25G/32G + 6x40/100G Ethernet/FC N9K-C93180YC-FX-24    active *

Mod  Sw                       Hw    Slot

---  ----------------------- ------ ----

1    9.3(11)                  1.0    NA

Mod  MAC-Address(es)                         Serial-Num

---  --------------------------------------  ----------

1    44-b6-aa-aa-aa-aa to 44-b6-be-bb-bb-bb  ABCDEFGHIJK

Mod  Online Diag Status

---  ------------------

1    Pass

* this terminal session

Observação: observe que é possível que a manutenção de atividade e/ou o link par do vPC não possa estar no estado ATIVADO. Isso é esperado, pois os switches Cisco Nexus no vPC têm versões diferentes do Cisco NX-OS, que não é suportado.

Etapa 9. Instale o Cisco NX-OS no vPC por switch Cisco Nexus.

N9K-2(config)# install all nxos bootflash:nxos64-cs.10.2.5.M.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.

Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos64-cs.10.2.5.M.bin for boot variable "nxos".

[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.

[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.2.5.M.bin.

[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.2.5.M.bin.

[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.

[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.

[####################] 100% -- SUCCESS

Compatibility check is done:

Module  bootable          Impact  Install-type  Reason

------  --------  --------------  ------------  ------

1       yes      disruptive         reset  default upgrade is not hitless

Images will be upgraded according to following table:

Module       Image                  Running-Version(pri:alt)           New-Version  Upg-Required

------  ----------  -------------------------------------------------------------

1        nxos                                   9.3(11)                              10.2(5)           yes

1        bios     v05.47(04/28/2022):v05.42(06/14/2020)    v05.47(04/28/2022)            no

Additional info for this installation:

--------------------------------------

Service "vpc" in vdc 1: Vpc is enabled, Please make sure both Vpc peer switches have same boot mode using 'show boot mode' and proceed

Switch will be reloaded for disruptive upgrade.

Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y

Etapa 10. Aguarde até que o status fique ativo no switch Cisco Nexus.

1. Use o comando show module.

N9K-2(config)# show module

Mod Ports             Module-Type                      Model           Status

--- ----- ------------------------------------- --------------------- ---------

1    54   24x10/25G/32G + 6x40/100G Ethernet/FC N9K-C93180YC-FX-24    active *

Mod  Sw                       Hw    Slot

---  ----------------------- ------ ----

1    9.3(11)                  1.0    NA

Mod  MAC-Address(es)                         Serial-Num

---  --------------------------------------  ----------

1    f8-a7-3a-nn-nn-nn to f8-a7-3a-n1-n1-n1  98765432109

Mod  Online Diag Status

---  ------------------

1    Pass

* this terminal session

Etapa 11. Verifique se os canais de porta keep-alive, peer-link e vPC estão no estado UP.

1. Use o comando show vpc.

N9K-1(config)# show vpc

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 1

Peer status                       : peer adjacency formed ok

vPC keep-alive status             : peer is alive

Configuration consistency status  : success

Per-vlan consistency status       : success

Type-2 consistency status         : success

vPC role                          : primary

Number of vPCs configured         : 2

Peer Gateway                      : Enabled

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Disabled

Delay-restore status              : Timer is off.(timeout = 30s)

Delay-restore SVI status          : Timer is off.(timeout = 10s)

Operational Layer3 Peer-router    : Enabled

Virtual-peerlink mode             : Disabled

vPC Peer-link status

-----------------------------------------------------------------

id    Port   Status Active vlans

--    ----   ------ -------------------------------------------------

1     Po1    up     1

vPC status

-----------------------------------------------------------------

Id    Port          Status Consistency Reason                Active vlans

--    ------------  ------ ----------- ------  ---------------

50    Po50          up     success     success               1

60    Po60          up     success     success               1

N9K-2(config)# show vpc

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 1

Peer status                       : peer adjacency formed ok

vPC keep-alive status             : peer is alive

Configuration consistency status  : success

Per-vlan consistency status       : success

Type-2 consistency status         : success

vPC role                          : secondary

Number of vPCs configured         : 2

Peer Gateway                      : Enabled

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Disabled

Delay-restore status              : Timer is off.(timeout = 30s)

Delay-restore SVI status          : Timer is off.(timeout = 10s)

Operational Layer3 Peer-router    : Enabled

Virtual-peerlink mode             : Disabled

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id    Port   Status Active vlans

--    ----   ------ -------------------------------------------------

1     Po1    up     1

vPC status

----------------------------------------------------------------------------

Id    Port          Status Consistency Reason                Active vlans

--    ------------  ------ ----------- ------                ---------------

50    Po50          up     success     success               1

60    Po60          up     success     success               1

Informações Relacionadas

- Suporte técnico e downloads da Cisco