Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Configurações de MTU da camada 3

Configurar a MTU em uma Switched Virtual Interface (SVI)

Configurar a MTU em uma porta da camada 3

Configurações de MTU da camada 2

Configuração de MTU da QoS de rede

Configuração de MTU por porta

Configuração do Nexus 2000

Configuração de Fabric Port Channel (FPC) por porta (a ser configurada no switch pai Nexus)

Configuração de quadro Jumbo Nexus 7000/FEX (aplicável somente à versão 6.2 e posteriores)

Configuração de política da QoS da rede (a ser configurada no switch pai Nexus)

Verificar

MTU da camada 3

MTU da camada 2

Verificar a MTU nos switches que usam a QoS da rede

Verificar a MTU nos switches compatíveis com a MTU por porta

Nexus 2000

Troubleshoot

Impacto

Defeitos conhecidos

Introduction

Este documento descreve como configurar e verificar a unidade máxima de transmissão (MTU) nos switches Cisco Nexus.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Configurações de MTU da camada 3

Todas as portas da camada 3, independentemente da plataforma, são configuradas por porta.

Configurar a MTU em uma Switched Virtual Interface (SVI)

Nexus(config)#interface vlan 1

Nexus(config-if)#mtu 9216

Configurar a MTU em uma porta da camada 3

Nexus(config)#interface ethernet 1/1

Nexus(config-if)#no switchport

Nexus(config-if)#mtu 9216

Configurações de MTU da camada 2

A MTU da camada 2 é definida por meio de uma política de Qualidade de Serviço (QoS - Quality of Service) de rede ou por meio da configuração da própria porta (em switches que suportam MTU por porta). Somente o Nexus 7000, 9000 e alguns modelos 3000 são compatíveis com a MTU por porta.

Configuração de MTU da QoS de rede

Nexus 3000: Inclui os switches Nexus 3048, 3064, 3132Q, 3132Q-X, 3132Q-XL, 3172 e 3500 Series

Nexus 5000: Todos os switches Nexus 5000 e 5500 Series

Nexus 6000: Todos os switches Nexus 6000 Series

Para configurar o MTU elevado nesses switches, crie um network-qos ou modifique uma política que já exista para especificar o MTU elevado. Esta configuração se aplica a todas as portas. Isso inclui as portas do Cisco Fabric Extender (FEX) conectadas ao switch. A MTU por porta não é compatível.

policy-map type network-qos jumbo

class type network-qos class-default

mtu 9216

system qos

service-policy type network-qos jumbo

Configuração de MTU por porta

Nexus 3000: Inclui os switches Nexus 3132Q-V, 3164, 31108, 31128PQ, 3200 Series e 36180YC-R

Neuxs 7000: Todos os switches Cisco Nexus 7000 e 7700 Series

Nexus 9000: Todos os switches Nexus 9200 Series (inclui 92xxx), switches 9300 Series (inclui 93xxx) e switches 9500 Series

Para plataformas que usam a configuração de MTU por porta, as portas L2 podem usar apenas o MTU de Jumbo do sistema configurado no switch ou 1500. Por padrão, System Jumbo MTU é 9216.

As portas L2 configuradas com Jumbo MTU atualizam automaticamente para o novo valor se ele for alterado.

Nexus# show running-config all | i jumbomtu

system jumbomtu 9216

Nexus(config)# system jumbomtu ?

<1500-9216> Enter jumbomtu

Para configurar a MTU por porta, esta configuração é necessária:

Nexus(config)#interface ethernet 1/1

Nexus(config-if)#mtu 9216

Se um valor inválido for inserido, um erro será retornado:

Nexus(config-if)# mtu 9000

ERROR: MTU can only be default or system jumbo MTU

Configuração do Nexus 2000

Note: A MTU do Nexus 2000 é definida com a configuração de quadros jumbo no switch pai. Para switches pai que permitem jumbo por porta, configure o Fabric Port Channel (FPC) do FEX. Se o switch pai exigir uma network-qos policy, then jumbo is set with the QoS policy configuration of the parent switch. These changes are automatically pushed down to the FEX in both cases.

Configuração de Fabric Port Channel (FPC) por porta (a ser configurada no switch pai Nexus)

interface port-channel136

switchport mode fex-fabric

fex associate 136

vpc 136

mtu 9216

Note: O Nexus 7000 não permite que você defina a MTU do FEX com o FPC na versão 6.2 e posteriores. Em vez disso, você deve criar uma política de QoS personalizada, conforme mostrado na próxima configuração.

Configuração de quadro Jumbo Nexus 7000/FEX (aplicável somente à versão 6.2 e posteriores)

Note: Modifique o modelo em uso no momento. Para localizar o modelo atual em uso, insira o show policy-map system type network-qos comando.

7K(conf)#class-map type network-qos match-any c-nq-8e-custom

7K(config-cmap-nqos)#match cos 0-7

7K(config)#policy-map type network-qos nq-8e-custom template 8e

7K(config-pmap-nqos)#class type network-qos c-nq-8e-custom

7K(config-pmap-nqos-c)#congestion-control tail-drop

7K(config-pmap-nqos-c)#mtu 9216

7K(config)#system qos

7K(config-sys-qos)#service-policy type network-qos nq-8e-custom

Configuração de política da QoS da rede (a ser configurada no switch pai Nexus)

policy-map type network-qos jumbo

class type network-qos class-default

mtu 9216

system qos

service-policy type network-qos jumbo

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

O Cisco CLI Analyzer (somente clientes registrados) suporta determinados show comandos. Use o Cisco CLI Analyzer para visualizar uma análise de show Saída do comando.

MTU da camada 3

Verifique a MTU da camada 3 em todas as plataformas Nexus com o comando show interface eth x/y como mostra este exemplo:

Nexus# show interface ethernet 1/19

Ethernet1/19 is up

Dedicated Interface

Hardware: 100/1000/10000 Ethernet, address: 547f.ee5d.413c (bia 547f.ee5d.40fa)

MTU 9216 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec

Verifique a MTU do SVI com o comando show interface vlan X como mostra esta saída:

Nexus# show interface vlan 1

Vlan1 is down (Non-routable VDC mode), line protocol is down

Hardware is EtherSVI, address is  547f.eed8.ec7c

Internet Address is 192.168.10.10/24

MTU 9216 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec

MTU da camada 2

Esta seção descreve como verificar a MTU da camada 2 por plataforma. Os comandos são executados no switch pai.

Verificar a MTU nos switches que usam a QoS da rede

Nexus# show queuing interface ethernet 1/1

Ethernet1/1 queuing information:

TX Queuing

qos-group  sched-type  oper-bandwidth

0       WRR            100

RX Queuing

qos-group 0

q-size: 469760, HW MTU: 9216 (9216 configured)

-- or --

Nexus# show queuing interface ethernet 1/1

slot  1

=======

HW MTU of Ethernet1/1 : 9216 bytes

Egress Queuing for Ethernet1/1 [System]

Verificar a MTU nos switches compatíveis com a MTU por porta

Nexus# show interface ethernet 1/12

Ethernet1/12 is up

admin state is up, Dedicated Interface

Hardware: 1000/10000 Ethernet, address: 7c0e.ceca.f183 (bia 7c0e.ceca.f183)

MTU 9216 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec

Observação: quando o Nexus 3000 estiver no código anterior ao 7.0(3)I2(2a), verifique o valor de MTU com o comando show queueing interface ethernet x/x comando. Os switches Nexus 3000 que executam 7.0(3)I2(2a) e posteriores mostram o tamanho da MTU por porta.

Nexus 2000

Note: Quando você altera a MTU do FEX, o FEX aumenta a MTU para um valor predeterminado, que não corresponde exatamente ao valor configurado. O dispositivo pai reforça a MTU configurada no Fabric Port Channel (FPC) do FEX.

Para um FEX conectado ao Nexus 5000, 6000 e 7000:

Nexus# show queuing interface ethernet 136/1/1

if_slot 68, ifidx 0x1f870000

Ethernet136/1/1 queuing information:

Input buffer allocation:

Qos-group: 0

frh: 3

drop-type: drop

cos: 0 1 2 3 4 5 6 7

xon       xoff      buffer-size

---------+---------+-----------

19200     78080     90880

Queueing:

queue   qos-group    cos                 priority     bandwidth     mtu

--------+------------+--------------------+---------+----------------+--------

3                   0        0 1 2 3 4 5 6      WRR       100       9280

Para um FEX conectado ao Nexus 9000:

9K# show interface ethernet 104/1/1

Ethernet104/1/1 is up

admin state is up,

Hardware: 100/1000 Ethernet, address: 5475.d0e0.e5c2 (bia 5475.d0e0.e5c2)

MTU 9216 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec

Troubleshoot

Esta seção disponibiliza informações para a solução de problemas de configuração.

O Cisco CLI Analyzer (somente clientes registrados) suporta determinados show comandos. Use o Cisco CLI Analyzer para visualizar uma análise de show Saída do comando.

Note: Consulte Informações Importantes sobre Comandos de Depuração antes de usar comandos debug.

Às vezes, é necessário verificar as alterações no software. Para fazer isso, verifique o gerenciador de porta Ethernet (ethpm) para saber se as alterações foram enviadas por meio do software em qualquer plataforma:

Switch#show system internal ethpm info interface eth 6/5 | egrep -i mtu

medium(broadcast), snmp trap(on), MTU(4000)

Isso também é possível nos módulos M1, M2, F1 e F2 para verificar no hardware se as alterações foram enviadas:

module-1#show hardware internal mac port 20 state | i MTU

GD: Port speed Undecided GD MTU 10240 (fixed to max), PL MTU 9238 mode 0

Ou você pode ver a configuração de QoS na placa de linha:

module-1# show hardware internal mac port 33 qos configuration | beg mtu

vl  hw_mtu   pm_mtu   pm_adj  qos_mtu   qos_adj   last_mtu

0   9238     9728      22     9216       22       9216

Impacto

Um MTU incompatível em um link pode ter um impacto nas interfaces roteadas com adjacências de roteamento e causa uma inconsistência de tipo 1 com o VPC se ambos os lados do VPC não corresponderem ao MTU. Configure com cuidado.

Defeitos conhecidos

ID de bug da Cisco CSCuf20035 – (Nexus 7000) As alterações de MTU do FEX não entram em vigor nas filas do FEX.