Contents

Introduction

Informações de Apoio

Cenário

IDs de bug da Cisco relacionadas

Introduction

Este documento discute um cenário OTV (Overlay Transport Virtualization, virtualização de transporte de sobreposição) comum, em que a VLAN de site não fica on-line ou o AED (Autoritative Edge Device, dispositivo de borda autoritativa) não encaminha um conjunto de VLANs, e as etapas para solucionar esse cenário.

Informações de Apoio

Este documento pressupõe uma configuração multiAED para OTV unicast ou multicast.

Cenário

O AED não se torna ativo para uma VLAN.

1. Digite o comando show otv e verifique se há erros. Por exemplo, 'Incompatibilidade de ID do site' é problemática.

2. Insira o comando show otv site e confirme a ID do sistema.
Isso é usado para eleger o AED para que você saiba o que deve estar ativo para cada VLAN.

RTP-OTV1# show otv site

[snip]

System-ID 8478.ac0b.6044

Site-Identifier aaaa.aaaa.aaaa

Site-VLAN 6 State is Up

Site Information for Overlay1:

Local device is AED-Capable

Neighbor Edge Devices in Site: 1

Hostname   System-ID   Adjacency-   Adjacency-     AED-

State     Uptime         Capable

-------------------------------------------------------------

RTP-OTV1  8478.ac0c.7b44   Full       1w6d           Yes

3. Confirme se o site-VLAN é o mesmo em ambos os VDCs (Virtual Device Context, Contextos de Dispositivos Virtuais) de OTV nesse site.
Nexus-otv# show run | in "site-vlan"

otv site-vlan 7

A melhor prática é usar VLANs de site diferentes por site.

4. Verifique o estado do Spanning Tree Protocol (STP) da VLAN do site ao longo de todos os switches no caminho entre VDCs de OTV. Ele deve ser encaminhado nas portas da Camada 2 (L2) para o agente e as portas devem ser encaminhadas entre VDCs também.
Nexus-otv# show spanning-tree vlan 7

[snip]

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Po1              Root FWD 1         128.4096 Network P2p

5. Verifique o histórico de eventos para verificar se as saudações vêm do outro AED no local por meio da sobreposição e da VLAN do local e se o AED local envia duas mensagens.
RTP-OTV1# show otv isis internal event-history iih | in "IIH"

2015 Mar 26 14:35:09.227474 isis_otv default [14312]: [14321]:

Send L1 LAN IIH over Overlay1 len 1397    prio6,dmac 0100.0cdf.dfdf

2015 Mar 26 14:35:08.803200 isis_otv default [14312]: [14325]:

Receive L1 LAN IIH over Overlay1 from      SJ-OTV1 (8478.ac0c.7b47) len 1397 prio 7

2015 Mar 26 14:35:08.434157 isis_otv default [14312]: [14325]:

Receive L1 LAN IIH over site-vlan from    RTP-OTV1 (8478.ac0c.7b44) len 1497 prio 7

2015 Mar 26 14:35:08.345369 isis_otv default [14312]:

[14321]: Send L1 LAN IIH over site-vlan len 1497    prio6,dmac 0100.0cdf.dfdf

Note: Se a VLAN do site for a mesma em ambos os sites e os pacotes hello forem comutados de um site para outro, o OTV detectará a ID do site diferente e inativará as VLANs para desligar um site. Isso é concluído para evitar um loop L2. Digite o comando show otv output para verificação. Uma incompatibilidade de ID do site deve ser exibida quando isso ocorrer. Você pode alterar o site-VLAN ou interromper o loop antes do site-VLAN para corrigir o problema. A AED pode então ser criada.

6. Verifique as estatísticas para verificar se as saudações são recebidas nos contadores.
RTP-OTV1# show otv isis site statistics | begin PDU

OTV-IS-IS PDU statistics for site-vlan:

PDU         Received     Sent          RcvAuthErr    OtherRcvErr   ReTransmit

LAN-IIH     91697        91700             0              0             n/a <<<<<<

RTP-OTV2# show otv isis traffic

OTV-IS-IS process: default

VPN: Overlay1

OTV-IS-IS Traffic:

PDU           Received     Sent    RcvAuthErr  OtherRcvErr ReTransmit

LAN-IIH        85530   23298                0               0           n/a <<<<<<

7. Verifique os números ordinais para garantir que eles sejam atribuídos corretamente:
////////////////////////////////////// Note //////////////////////////////////////

Lower IS-IS System-ID (Ordinal 0) = AED for EVEN VLANs

Higher IS-IS System-ID (Ordinal 1) = AED for ODD VLANs

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RTP-OTV1# show otv internal site

Group:239.1.1.1 Queue-size:2 num_site_adjs:2 fwd_rdy_cnt:2 local-present:1

System-ID           Up Time   Ordinal  Fwd-Rdy

8478.ac0b.6044      1w6d       0        1

* 8478.ac0c.7b44  1w6d       1        1 <<<<< active for ordinal 1,

so this VDC should be AED for odd VLANs

RTP-OTV2# show otv internal site

Group:239.1.1.1 Queue-size:2 num_site_adjs:2 fwd_rdy_cnt:0 local-present:1

System-ID            Up Time   Ordinal  Fwd-Rdy

* 8478.ac0b.6044  1w6d       0        1 <<<< active for ordinal 0,

so this VDC should be AED for even VLANs

8478.ac0c.7b44       1w6d       0        1

RTP-OTV1# show otv vlan

OTV Extended VLANs and Edge Device State Information (* - AED)

Legend:

(NA) - Non AED, (VD) - Vlan Disabled, (OD) - Overlay Down

(DH) - Delete Holddown, (HW) - HW: State Down

(NFC) - Not Forward Capable

VLAN   Auth. Edge Device      Vlan State     Overlay

---- -------------------- ----------- -------

190     RTP-OTV2               inactive(NA)  Overlay1

191*    RTP-OTV1              active           Overlay1 <<< This AED

is active for odd vlans as expected

Observação: lembre-se da ID de bug CSCur30401 ao observar os Ordinais!

IDs de bug da Cisco relacionadas

- ID de bug da Cisco CSCum54509 - Versão 6.2(6), adjacência de site presa em estado parcial porque os pacotes de placa de linha da série F destinados a 0100.0cdf.dfdf não são inundados para o BD (Bridge Domain, Domínio de Bridge)

- ID de bug da Cisco CSCur30401 - Normal em 'show otv site detail' é 0 para todos os switches