Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema

Solução

Visualizações de pacotes

Introduction

Este documento descreve esta mensagem de erro e como identificar a causa raiz: "%ETHPORT-2-IF_DOWN_ERROR_DISABLED: A interface Ethernet115/1/17 está inoperante (Erro desabilitado. Razão para CX-No ACK em 100 PDUs)."

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- CLI do Nexus

- Protocolo Fibre Channel over Ethernet (FCoE)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas em todas as plataformas de switch Nexus 5000 e 5500 Series.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problema

Os Valores de Comprimento do Tipo (TLV - Type Length Values) do Data Center Bridging (DCBX - Data Center Bridging Capability Exchange) são empacotados dentro de um quadro do Link Layer Discovery Protocol (LLDP - Link Layer Discovery Protocol) que é trocado entre o switch e o adaptador de rede convergente (CNA - Converged Network Adapter). Um desses Sub-TLV de controle é usado para confirmação (ACK), que é baseada em sequência. Por exemplo, o switch envia um Sub-TLV de controle com SeqNo de 1 e um AckNo de 2. O host deve inverter isso e enviar um quadro LLDP com um Sub-TLV de controle com um SeqNo de 2 e um AckNo de 1. Consulte a seção Capturas de pacotes deste artigo para obter mais detalhes.

O switch espera essa troca do host a cada 30 segundos. Se o switch não vir essa troca por 100 unidades de dados de protocolo (PDUs) , que é de 3000 segundos ou 50 minutos, o switch desabilita com este erro:

N5k %ETHPORT-2-IF_DOWN_ERROR_DISABLED: Interface Ethernet115/1/17 is down

(Error disabled. Reason:DCX-No ACK in 100 PDUs)

N5k %ETHPORT-2-IF_DOWN_ERROR_DISABLED: Interface Ethernet116/1/16 is down

(Error disabled. Reason:DCX-No ACK in 100 PDUs)

Solução

Você pode resolver esse problema se desativar o LLDP. No entanto, se você executar FCoE, o LLDP é necessário porque a porta de canal de fibra virtual não aparece sem ela. Para desabilitar o LLDP, insira estes comandos:

N5k(config)# interface E1/1

N5k(config-if)# no lldp receive

N5k(config-if)# no lldp send

Aqui estão alguns comandos no switch que ajudam a restringir a causa raiz.

N5k# show lldp interface ethernet 1/22

Interface Information:

Enable (tx/rx/dcbx): Y/Y/Y    Port Mac address: 00:05:73:ab:29:bd

Peer's LLDP TLVs:

Type Length Value

---- ------ -----

001  007    040000c9 9d2372

002  007    030000c9 9d2372

003  002    0078

006  045    456d756c 6578204f 6e65436f 6e6e6563 74203130 4762204d 756c7469

2066756e 6374696f 6e204164 61707465 72

007  004    00800080

127  055    001b2102 020a0000 00000002 00000001 04110000 c0000001 00003232

00000000 00000206 060000c0 00080808 0a0000c0 00890600 1b2108

000  000

N5k# show lldp dcbx interface ethernet 1/22

Local DCBXP Control information:

Operation version: 00  Max version: 00  Seq no: 1  Ack no: 2  <<---Our sequence

# and Ack #

Type/

Subtype    Version    En/Will/Adv Config

003/000     000        Y/N/Y      0808

004/000     000        Y/N/Y      8906001b21 08

002/000     000        Y/N/Y      0001000032 32000000 00000002

Peer's DCBXP Control information:

Operation version: 00  Max version: 00  Seq no: 2  Ack no: 1  <<---Peer sequence #

and Ack # should be reversed.

Type/      Max/Oper

Subtype    Version    En/Will/Err Config

002/000     000/000    Y/Y/N      0001000032 32000000 00000002

003/000     000/000    Y/Y/N      0808

004/000     000/000    Y/Y/N      8906001b21 08

A causa raiz desse problema na maioria dos casos é comportamento incorreto de CNA/servidor ou um firmware/driver incorreto no CNA. Um comando foi introduzido para as plataformas de switch Nexus 5000 Series nas versões 5.2(1)N1(1) e posteriores para se recuperar automaticamente desse estado desabilitado por erro.

N5k(config)# errdisable recovery cause dcbx-no-ack

Note: ID de bug da Cisco CSCtq30118 Enh: DCX-No ACK em 100 PDUs foi arquivado para aprimorar os recursos para solucionar esse problema. Essa correção também permite que os clientes ativem a recuperação dessa condição.

Visualizações de pacotes

Captura de pacote em linha do Nexus 5000 enviando o quadro LLDP Controle DCBX Sub-TLV de SeqNo 1 e AckNo 2

Captura de pacote em linha de CNA enviando o quadro LLDP Controle DCBX Sub-TLV de SeqNo 2 e AckNo 1

O Wireshark não decodifica os Sub-TLVs do LLDP. Eles são mostrados como um "Subtipo desconhecido" no cabeçalho LLDP. Use os números de sequência dos comandos na seção anterior para localizá-los no rastreamento do Wireshark. Aqui estão rastreamentos de uma sessão do Switched Port Analyzer (SPAN).

Captura Wireshark do Nexus 5000 enviando o quadro LLDP Controle DCBX Sub-TLV do SeqNo 1 e AckNo 2

Captura Wireshark de CNA enviando o quadro LLDP Controle DCBX Sub-TLV do SeqNo 2 e AckNo 1

Como alternativa, use o farejador integrado na plataforma do switch Nexus 5000 Series para ver também os quadros LLDP. Use o endereço MAC de origem como um filtro de exibição.

Captura de Ethanalyzer de CNA enviando o quadro LLDP de controle de DCBX subTLV de SeqNo 2 e AckNo 1.

N5k# ethanalyzer local interface inbound-hi det display-filter eth.src==

00:00:c9:9d:23:72

Capturing on eth4

Frame 1215 (152 bytes on wire, 152 bytes captured)

Arrival Time: Aug 31, 2011 09:06:25.549049000

[Time delta from previous captured frame: 0.021367000 seconds]

[Time delta from previous displayed frame: 1314795985.549049000 seconds]

[Time since reference or first frame: 1314795985.549049000 seconds]

Frame Number: 1215

Frame Length: 152 bytes

Capture Length: 152 bytes

[Frame is marked: False]

[Protocols in frame: eth:vlan:lldp]

Ethernet II, Src: 00:00:c9:9d:23:72 (00:00:c9:9d:23:72), Dst: 01:80:c2:00:00:0e

(01:80:c2:00:00:0e)

Destination: 01:80:c2:00:00:0e (01:80:c2:00:00:0e)

Address: 01:80:c2:00:00:0e (01:80:c2:00:00:0e)

.... ...1 .... .... .... .... = IG bit: Group address (multicast/broadcast)

.... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)

Source: 00:00:c9:9d:23:72 (00:00:c9:9d:23:72)

Address: 00:00:c9:9d:23:72 (00:00:c9:9d:23:72)

.... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)

.... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)

Type: 802.1Q Virtual LAN (0x8100)

802.1Q Virtual LAN

000. .... .... .... = Priority: 0

...0 .... .... .... = CFI: 0

.... 0000 0001 0100 = ID: 20

Type: 802.1 Link Layer Discovery Protocol (LLDP) (0x88cc)

Link Layer Discovery Protocol

Chassis Subtype = MAC address

0000 001. .... .... = TLV Type: Chassis Id (1)

.... ...0 0000 0111 = TLV Length: 7

Chassis Id Subtype: MAC address (4)

Chassis Id: 00:00:c9:9d:23:72 (00:00:c9:9d:23:72)

Port Subtype = MAC address

0000 010. .... .... = TLV Type: Port Id (2)

.... ...0 0000 0111 = TLV Length: 7

Port Id Subtype: MAC address (3)

Port Id: 00:00:c9:9d:23:72 (00:00:c9:9d:23:72)

Time To Live = 120 sec

0000 011. .... .... = TLV Type: Time to Live (3)

.... ...0 0000 0010 = TLV Length: 2

Seconds: 120

System Description = Emulex OneConnect 10Gb Multi function Adapter

0000 110. .... .... = TLV Type: System Description (6)

.... ...0 0010 1101 = TLV Length: 45

System Description = Emulex OneConnect 10Gb Multi function Adapter

Capabilities

0000 111. .... .... = TLV Type: System Capabilities (7)

.... ...0 0000 0100 = TLV Length: 4

Capabilities: 0x0080

.... .... 1... .... = Station only

Enabled Capabilities: 0x0080

.... .... 1... .... = Station only

Unknown - Unknown

1111 111. .... .... = TLV Type: Organization Specific (127)

.... ...0 0011 0111 = TLV Length: 55

Organization Unique Code: Unknown (0x001b21)

Unknown Subtype Content: 02020A0000000000020000000104110000C0000001000032... <<<<<

End of LLDPDU

0000 000. .... .... = TLV Type: End of LLDPDU (0)

.... ...0 0000 0000 = TLV Length: 0

N5k# 1 packets captured