Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Configurar

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve os problemas causados quando você configura um pacote Jumbo Maximum Transmission Unit (MTU) em um Switch Nexus 5000 Series.

Prerequisites

Verificar

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas séries de switches Nexus:

- Nexus 5020

- NX-OS versão 4.1(3)N2(1a)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

Este documento descreve os problemas que surgem quando você precisa usar um pacote Jumbo em um switch Nexus 5000 Series. O cenário descrito pode ocorrer quando você tenta transferir pacotes grandes entre os switches Nexus 5000 e/ou Nexus 7000.

Configurar

A perda de pacotes pode ocorrer entre dois switches Nexus 5000 ou entre um switch Nexus 5000 e um switch Nexus 7000.

Quando você efetua ping em um host com o tamanho de pacote de 9216 bytes, você pode ver uma perda de pacote de 50 por cento.

Nexus-5000#ping 172.16.0.1 packet-size 9216 count 20

PING 172.16.0.1 (172.16.0.1): 9216 data bytes

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=6.094 ms

Request 1 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=5.507 ms

Request 3 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=5.529 ms

Request 5 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=6 ttl=254 time=10.09 ms

Request 7 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=8 ttl=254 time=5.597 ms

Request 9 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=10 ttl=254 time=5.497 ms

Request 11 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=12 ttl=254 time=5.491 ms

Request 13 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=14 ttl=254 time=5.555 ms

Request 15 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=16 ttl=254 time=6.021 ms

Request 17 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=18 ttl=254 time=5.51 ms

--- 172.16.0.1 ping statistics ---

20 packets transmitted, 10 packets received, 50.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 5.491/6.089/10.09 ms

Configurações

Se um pacote Jumbo tiver que atravessar um Nexus 5020 e um Nexus 7010, você precisará configurar o Policy-map no Nexus 5020 e definir o  system jumbomtu size no switch Nexus 7010 Series.

Conclua estas etapas para configurar o mapa de políticas no Nexus 5020:

Nexus-5020

!--- You can enable the Jumbo MTU for the whole switch by setting the MTU to its maximum size (9216 bytes)

!--- in the policy map for the default Ethernet system class (class-default).

switch(config)#policy-map type network-qos jumbo

switch(config-pmap-nq)#class type network-qos class-default

switch(config-pmap-c-nq)#mtu 9216

switch(config-pmap-c-nq)#exit

switch(config-pmap-nq)#exit

switch(config)#system qos

switch(config-sys-qos)#service-policy type network-qos jumbo

Consulte o Guia de configuração de switching de camada 2 do NX-OS do Cisco Nexus 5000 Series, versão 4.2(1)N1(1) para obter mais informações.

Conclua estes passos para definir o quadro jumbo em um switch Nexus 7010:

Nexus-7010

!--- Set the MTU to its maximum size (9216 bytes) in order to enable the Jumbo MTU for the whole switch.

switch(config)#system jumbomtu 9216

!--- Set the MTU specification for an interface.

switch(config)#interface ethernet x/x

!--- By default, Cisco NX-OS configures Layer 3 parameters. In order to configure Layer 2 parameters, use this command.

switch(config-if)#switchport

switch(config-if)#mtu 9216

switch(config-if)#exit

Verificar

Para verificar, você pode fazer ping com um tamanho de pacote superior a 1500 bytes: Ping -l 9000 x.x.x.x .

Você também pode executar o comando  show interface ethernet port/slot  para verificar se o quadro Jumbo está configurado.

No Nexus 5000, digite o comando  show queuing interface ethernet 1/1  comando:

Nexus5000#show queuing interface ethernet 1/1

Ethernet1/1 queuing information:

TX Queuing

qos-group  sched-type  oper-bandwidth

0       WRR             50

1       WRR             50

RX Queuing

qos-group 0

q-size: 243200, HW MTU: 9280 (9216 configured)

No Nexus 7000, digite o comando  show interface ethernet 1/9  comando:

Nexus-7010#show interface ethernet 1/9

Ethernet1/9 is up

Hardware: 10000 Ethernet, address: 0000.0000.0000 (bia 0000.0000.0000)

MTU 9216 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA

Port mode is access

full-duplex, 10 Gb/s, media type is 10g

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned off

Input flow-control is off, output flow-control is off

Rate mode is dedicated

Switchport monitor is off

Last link flapped 00:57:24

Last clearing of "show interface" counters 00:56:14

30 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 seconds output rate 360 bits/sec, 0 packets/sec

Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)

input rate 0 bps, 0 pps; output rate 448 bps, 0 pps

RX

5894254 unicast packets  0 multicast packets  0 broadcast packets

5894254 input packets  29108950332 bytes

0 jumbo packets  0 storm suppression packets

0 runts  0 giants  0 CRC  0 no buffer

0 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored

0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop

0 input with dribble  0 input discard

0 Rx pause

TX

5894228 unicast packets  2225 multicast packets  0 broadcast packets

5896453 output packets  29109001641 bytes

0 jumbo packets

0 output error  0 collision  0 deferred  0 late collision

0 lost carrier  0 no carrier  0 babble

0 Tx pause

0 interface resets

Observação: o contador Jumbo no Nexus 7000 Series não é suportado e os quadros Tx e Rx mostram valor nulo, mas se você observar o tamanho de MTU, ele exibirá o quadro Jumbo configurado.

Troubleshoot

No momento, não há informações disponíveis para solucionar esse problema de configuração.

Informações Relacionadas

- Switches Cisco Nexus 5000 Series

- Página de suporte dos switches Cisco Nexus 7000 Series

- Suporte técnico e downloads da Cisco