Contents

Introduction

Mensagens contínuas para falha de acesso GPIO

Nexus 5000 e NX-OS versões anteriores à 5.0(3)N2(1)

Nexus 5000 e NX-OS versão 5.0(3)N2(1) ou posterior

Nexus 7000

Outras mensagens de falha para fonte de alimentação FEX

Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve as mensagens de falha e os procedimentos gerais de solução de problemas para a fonte de alimentação do Cisco Fabric Extender (FEX).

Mensagens contínuas para falha de acesso GPIO

Neste exemplo, os registros revelam mensagens contínuas para falha de acesso de entrada/saída (GPIO) de propósito geral:

%SATCTRL-FEX133-2-SOHMS_DIAG_ERROR: FEX-133 Module 1: Runtime diag

detected major event: GPIO access failure

%SATCTRL-FEX133-4-SOHMS_PS_GPIO: FEX-133 System PS access failure

on Power supply: 1

%SATCTRL-FEX133-4-SOHMS_PS_GPIO: FEX-133 System PS access failure

on Power supply: 2

A solução apropriada depende da versão do software no Nexus 5000 ou Nexus 7000.

Nexus 5000 e NX-OS versões anteriores à 5.0(3)N2(1)

Trata-se de uma questão cosmética conhecida; consulte o bug da Cisco ID CSCtl77867 (FEX PS runtime diag detectou o evento principal: Falha de acesso GPIO). A solução é recarregar o FEX ou atualizar para a versão 5.0(3)N2(1) ou posterior.

Nexus 5000 e NX-OS versão 5.0(3)N2(1) ou posterior

Consulte o bug da Cisco ID CSCtz84683 (mensagem de falha contínua de acesso GPIO vista no FEX).

Note: Apenas as fontes de alimentação FEX com números de série que começam com DTN são afetadas; as fontes de alimentação com números de série que começam com LIN não são afetadas.

Nexus 7000

Consulte o bug da Cisco ID CSCtr77620 (FEX: Alarme secundário do sistema na fonte de alimentação 1 e recuperado).

Outras mensagens de falha para fonte de alimentação FEX

Este exemplo mostra outras mensagens de falha para a fonte de alimentação FEX:

%SATCTRL-FEX104-2-SOHMS_DIAG_ERROR: FEX-104 Module 1: Runtime diag detected major event:

Voltage failure on power supply: 1

%SATCTRL-FEX104-2-SOHMS_DIAG_ERROR: FEX-104 System minor alarm on power supply 1: failed

%SATCTRL-FEX104-2-SOHMS_DIAG_ERROR: FEX-104 Recovered: System minor alarm on power

supply 1: failed

Os métodos para resolver esses problemas incluem:

1. Recoloque a fonte de alimentação FEX; use a fonte de alimentação redundante para garantir que a alimentação não fique off-line.

2. Envie uma RMA (Return Material Authorization, Autorização de devolução de material) para a fonte de alimentação FEX; use a fonte de alimentação redundante para garantir que a alimentação não fique off-line.

3. Repita essas etapas para a segunda fonte de alimentação.

Troubleshooting

A primeira etapa na solução de problemas é verificar se há problemas de hardware e energia. Se você tiver um problema de software, as mensagens de erro continuarão mesmo após a troca de hardware.

Revise e responda a essas perguntas para ajudar a definir as circunstâncias da falha:

1. Quantas fontes de alimentação FEX são afetadas?

2. Para um pequeno alarme, você trocou a fonte de entrada, e isso fez alguma diferença?

3. Você tem outras fontes de alimentação FEX com problemas?

4. Você tem outras caixas da mesma fonte de alimentação?

5. Você substituiu o cabo de alimentação?

6. Houve um surto ou falha de energia no ambiente?

Colete a saída desses comandos para investigar as falhas:

- show sprom fex 100 all

- show logging log | não mais

- show tech fex 100 | não mais

- attach fex 100

- show platform software satctrl trace

Note: Use a Command Lookup Tool ( somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados nesta seção.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems