Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento oferece uma configuração de exemplo de detecção dupla-ativa usando detecção de encaminhamento bidirecional (BDF) de IP nos sistemas de comutação virtual (VSS) nos switches da série Catalyst 6500 da Cisco.

Prerequisites

Requirements

Certifique-se de atender a estes requisitos antes de tentar esta configuração:

- Conhecimento básico da configuração nos switches Cisco Catalyst 6500 Series

- Conhecimento básico da configuração no VSS

- Conhecimento básico da detecção dupla ativa

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Catalyst 6500 Series Switch.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

Se o VSL falhar, o chassi em standby do VSS não poderá determinar o estado do chassi ativo do VSS. Em seguida, o chassi em standby do VSS assume que o chassi ativo do VSS falhou e inicia o switchover para assumir a função ativa do VSS. Se o chassi ativo do VSS original ainda estiver operacional, ambos os chassis agora estarão ativos. Essa situação é chamada de cenário dual-ative.

O cenário Dual-ative pode ter efeitos adversos na estabilidade da rede, portanto, o VSS deve detectar um cenário dual-ative e tomar medidas de recuperação. Neste exemplo de configuração, o VSS suporta o método de Detecção de Encaminhamento Bidirecional (BFD - Bidirectional Forwarding Detection) IP para detectar um cenário dual-ative. O BFD usa a mensagem BFD em uma conexão Ethernet de backup, ou seja, usa uma conexão direta entre os dois chassis.

Para redundância de linha, a Cisco recomenda que você dedique pelo menos duas portas a cada switch para detecção dupla ativa. Para redundância de módulo, as duas portas podem estar em módulos de comutação diferentes em cada chassi e devem estar em módulos diferentes dos links VSL, se possível.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Nota: Use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados nesta seção.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- Switch Catalyst 6500 1

- Switch Catalyst 6500 2

Switch Catalyst 6500 1

Switch6500_1#show running-config

!--- Enter virtual switch submode.

Switch6500_1(config)#switch virtual domain 1

!--- Enable BFD dual-active detection method.

Switch6500_1(config-vs-domain)#dual-active detection bfd

Switch6500_1(config)#interface gigabitethernet 1/3/8

Switch6500_1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

Switch6500_1(config-if)#bfd interval 100 min_rx 100 multiplier 3

Switch6500_1(config)#interface gigabitethernet 2/3/8

Switch6500_1(config-if)#ip address 1.1.2.1 255.255.255.0

Switch6500_1(config-if)#bfd interval 100 min_rx 100 multiplier 3

Switch6500_1(config)#switch virtual domain 1

!--- Configure the dual-active pair of interfaces. !--- The interfaces must be directly connected.

Switch6500_1(config-vs-domain)#dual-active pair interface gi1/3/8 interface gi2/3/8 bfd

!--- Save the configurations in the device.

Switch6500_1(config)#copy running-config startup-config

Switch6500_1(config)#exit

Switch Catalyst 6500 2

Switch6500_2#show running-config

!--- Enter virtual switch submode.

Switch6500_2(config)#switch virtual domain 1

!--- Enable BFD dual-active detection method.

Switch6500_2(config-vs-domain)#dual-active detection bfd

Switch6500_2(config)#interface gigabitethernet 1/2/3

Switch6500_2(config-if)#ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

Switch6500_2(config-if)#bfd interval 100 min_rx 100 multiplier 3

Switch6500_2(config)#interface gigabitethernet 2/3/5

Switch6500_2(config-if)#ip address 1.1.2.2 255.255.255.0

Switch6500_2(config-if)#bfd interval 100 min_rx 100 multiplier 3

Switch6500_2(config)#switch virtual domain 1

!--- Configure the dual-active pair of interfaces. !--- The interfaces must be directly connected.

Switch6500_2(config-vs-domain)#dual-active pair interface gi1/2/3 interface gi2/3/5 bfd

!--- Save the configurations in the device.

Switch6500_2(config)#copy running-config startup-config

Switch6500_2(config)#exit

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

A Output Interpreter Tool ( somente clientes registrados) (OIT) oferece suporte a determinados comandos show. Use a OIT para exibir uma análise da saída do comando show.

- Use o comando show switch virtual dual-ative bfd para exibir as informações sobre a configuração e o status da detecção dual-ative.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Cisco Catalyst 6500 Series Switches

- Suporte ao produto Cisco Catalyst 6500 Virtual Switching System 1440

- Detecção dupla ativa

- Suporte ao Produto - Switches

- Suporte de tecnologia de switching de LAN

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems