Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Conventions

Procedimento Passo a Passo

Exemplo de saída de um procedimento de recuperação de senha de um Catalyst 6500/6000 executando CatOS

Recuperação de software e de senha por meio da ligação entre pinos no Catalyst 1200

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como recuperar uma senha nesses produtos Cisco executando o software Catalyst OS (CatOS) no Supervisor Engine:

- Catalyst 1200

- Catalyst 2926T/F

- Catalyst 4500/4000

- Concentrador FDDI Catalyst 1400

- Catalyst 2926GS/L

- Catalyst 5000

- Catalyst 2901

- Catalyst 2948G

- Catalyst 5500

- Catalyst 2902

- Catalyst 2980G

- Catalyst 6500/6000

Se você executar o Cisco IOS® Software em Catalyst 4500/4000 ou 6500/6000 Series Switches ou precisar recuperar uma senha em um módulo de roteador, consulte este documento:

- Procedimentos de recuperação de senhas

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Procedimento Passo a Passo

Para recuperar sua senha, siga estes passos:

1. Conecte um terminal ou um PC com emulação de terminal à porta de Console do Switch.

Utilize estas configurações de terminal:

- taxa de baud 9600

- Sem paridade

- 8 bits de dados

- 1 bit de parada

Observação: para obter informações adicionais sobre o cabeamento e a conexão de um terminal à porta de console, consulte o documento Conectando um Terminal à Porta de Console em Catalyst Switches.

2. Desative o Switch e, em seguida, ative-o novamente.

Aguarde alguns minutos após a reinicialização da alimentação, se necessário, para que o switch apresente o primeiro prompt de senha.

Importante: Após a apresentação do primeiro prompt de senha, você tem 30 segundos para concluir o procedimento de recuperação a seguir nas Etapas 3 a 7. Como você tem apenas 30 segundos para concluir este procedimento, pressione Enter sempre que o switch solicitar uma senha antiga ou nova. Essa ação é o equivalente da entrada de um caractere nulo e permite que você conclua a recuperação rapidamente.

Uma falha em qualquer uma das etapas a seguir indica que você excedeu o limite de tempo de 30 segundos. Se exceder o limite, você precisará desligar/ligar o switch novamente. Você precisa retornar à Etapa 3 e iniciar o procedimento novamente.

3. Pressione Enter no prompt de senha para digitar uma senha nula.

4. Digite enable no prompt para entrar no modo enable.

5. Pressione Enter no prompt de senha para digitar uma senha nula.

6. Altere a senha com o problema do comando set password ou do comando set enablepass.

7. Pressione Enter no prompt para digitar a senha antiga.

Se você receber uma mensagem de "senha incorreta" a qualquer momento durante as Etapas 3 a 8, lembre-se de pressionar apenas a tecla Importante:Enter no prompt de uma senha. A mensagem indica que você excedeu o limite de tempo de 30 segundos. Você precisa desligar/ligar o switch novamente e retornar à Etapa 3 para repetir o procedimento.

8. Após a conclusão bem-sucedida da recuperação de senha, use os comandos set password e set enablepass para configurar senhas seguras de sua preferência.

Exemplo de saída de um procedimento de recuperação de senha de um Catalyst 6500/6000 executando CatOS

Console> (enable)

System Bootstrap, Version 5.3(1)

Copyright (c) 1994-1999 by Cisco Systems, Inc.

c6k_sup1 processor with 65536 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot bootflash:cat6000-sup.6-3-3.bin"

Uncompressing file:  ###########################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

##############################

System Power On Diagnostics

DRAM Size ....................64 MB

Testing DRAM..................Passed

NVRAM Size ...................512 KB

Level2 Cache .................Present

System Power On Diagnostics Complete

Boot image: bootflash:cat6000-sup.6-3-3.bin

Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 1)

This may take up to 2 minutes....please wait

Cisco Systems Console

!--- The first password prompt appears approximately !--- in this area, which depends on the platform. !--- As the modules power up, other console output !--- surrounds the prompt. Pay attention here !--- because you only have 30 seconds to complete the password !--- recovery procedure from this point.

2002 Apr 08 16:08:13 %SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for

Module 1

Enter password:

!--- Press Enter.

2002 Apr 08 16:08:15 %SYS-1-SYS_ENABLEPS: Power supply 1 enabled

2002 Apr 08 16:08:15 %SYS-1-SYS_ENABLEPS: Power supply 2 enabled

2002 Apr 08 16:08:18 %SYS-5-MOD_PWRON:Module 3 powered up

2002 Apr 08 16:08:18 %SYS-5-MOD_PWRON:Module 4 powered up

2002 Apr 08 16:08:25 %MLS-5-NDEDISABLED:Netflow Data Export disabled

2002 Apr 08 16:08:26 %MLS-5-MCAST_STATUS:IP Multicast Multilayer Switching is

enabled

2002 Apr 08 16:08:26 %SYS-5-MOD_OK:Module 1 is online

Console> enable

Enter password: 2002 Apr 08 16:08:37 %SYS-5-MOD_OK:Module 3 is online

2002 Apr 08 16:08:37 %SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for

Module 3

Console> (enable) set password

Enter old password:

!--- Press Enter.

Enter new password:

!--- Press Enter.

Retype new password:

!--- Press Enter.

Password changed.

Console> (enable) set enablepass

Enter old password:

!--- Press Enter.

Enter new password:

!--- Press Enter.

Retype new password:

!--- Press Enter.

Password changed.

Console> (enable) 2002 Apr 08 16:09:12 %SYS-5-MOD_OK:Module 4 is online

2002 Apr 08 16:09:12 %SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for

Module 4

2002 Apr 08 16:09:14 %SYS-5-MOD_OK:Module 15 is online

Console> (enable)

Recuperação de software e de senha por meio da ligação entre pinos no Catalyst 1200

Use esse procedimento se o Software e o procedimento de recuperação de senha falharem e seu Catalyst 1200 não reinicializar quando o Switch executar o Software. Esse procedimento é semelhante ao acesso do modo do monitor ROM (ROMmon) em um roteador. Essencialmente, este procedimento fornece a você funcionalidade suficiente do switch para fazer o download do software para o switch novamente.

1. Remova a tampa do Switch.

2. Localize os pinos JP17 e encurte-os.

Você encontra os pinos à direita de todos os LEDs e à esquerda do botão RESET (REINICIAR).

3. Reinicializar o switch.

O Switch volta com a mensagem do boot.

4. No prompt de inicialização, você pode definir um endereço IP com o comando ifconfig e fazer o download do software NMP (Network Management Processor, processador de gerenciamento de rede) e DMP (Data Movement Processor, processador de movimentação de dados).

Se esses passos não funcionarem, você provavelmente está precisando de um hardware novo.

Informações Relacionadas

- Procedimentos de recuperação de senhas

- Suporte Técnico - Cisco Systems