Objetivo

As novas versões de firmware são melhorias das versões anteriores do firmware. O desempenho do dispositivo de rede pode ser aprimorado quando uma atualização é feita. Os arquivos de firmware podem ser baixados por meio de:

- Trivial File Transfer Protocol (TFTP) - é um protocolo de transferência de arquivos UDP (User Datagram Protocol) normalmente usado para distribuir atualizações de software e arquivos de configuração. Ao usar o cliente TFTP, o arquivo será baixado de um servidor TFTP.

- Hypertext Transfer Protocol/with Secure Sockets (HTTP/HTTPS) - esses protocolos usam seu navegador para transferir o arquivo.

Este documento explica como atualizar o firmware em um ponto de acesso sem fio (WAP) por meio de um cliente HTTP/HTTPS ou servidor TFTP.

Tip: Ao atualizar o firmware, é recomendável usar a conexão com a Internet com fio em seu computador para evitar interrupções durante o processo de atualização.

Dispositivos aplicáveis | Versão do firmware

- WAP121 | 1.0.6.5 (Baixe o mais recente)

- WAP131 | 1.0.2.8 (Baixe o mais recente)

- WAP150 | 1.0.1.7 (Baixe o mais recente)

- WAP321 | 1.0.6.5 (Baixe o mais recente)

- WAP351 | 1.0.2.8 (Baixe o mais recente)

- WAP361 | 1.0.1.7 (Baixe o mais recente)

- WAP371 | 1.3.0.3 (Baixe o mais recente)

- WAP551 | 1.2.1.3 (Baixe o mais recente)

- WAP561 | 1.2.1.3 (Baixe o mais recente)

Atualizar firmware

Antes de iniciar o processo de atualização, certifique-se de ter baixado o firmware mais recente do seu dispositivo do site da Cisco usando o link apropriado acima.

Atualização do firmware por meio de HTTP/HTTPS

Note: As imagens usadas são do WAP131 como exemplo.

Etapa 1. Faça login na GUI (Graphical User Interface, Interface Gráfica do Usuário) do ponto de acesso e escolha Administration > Manage Firmware.

Etapa 2. Na área Manage Firmware (Gerenciar firmware), escolha o botão de opção HTTP/HTTPS como Método de transferência.

O ID do produto (PID VID) e as versões de firmware ativa e inativa são exibidas. Quando o firmware é atualizado, a versão anterior é salva como Versão do firmware inativo. Essas versões de firmware são armazenadas no dispositivo para que o firmware ativo possa ser trocado a qualquer momento.Note:

Etapa 3. Clique em Escolher arquivo e localize o arquivo de imagem do firmware baixado anteriormente.

Note: O arquivo de atualização do firmware fornecido deve ser um arquivo .tar. Não tente usar o .bin ou outros formatos de arquivo para a atualização, pois esses tipos de arquivos não funcionam. O nome do arquivo não pode conter os seguintes caracteres: espaços e caracteres especiais.

Etapa 4. Clique em Atualizar.

Note: O upload do novo firmware pode levar vários minutos. Não atualize a página nem navegue para outra página durante o upload do novo firmware; caso contrário, o upload do firmware será cancelado. Quando o processo for concluído, o WAP será reiniciado e reiniciará a operação normal. Em determinados casos, será necessário atualizar manualmente a página após a conclusão da atualização. Se a página de login não for exibida após seis minutos, atualize o navegador da Web.

Etapa 5. Clique em OK para continuar.

Etapa 6. O progresso do processo de atualização será exibido.

Passo 7. Para verificar se a atualização do firmware foi bem-sucedida, faça login no utilitário baseado na Web e escolha Na área Manage Firmware (Gerenciar firmware), você verá a imagem ativa na versão do firmware ativo.Administration > Manage Firmware (Administração > Gerenciar firmware).

Você agora atualizou com êxito seu firmware por meio de HTTP/HTTPS.

Atualização de firmware por meio de TFTP

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do ponto de acesso e escolha Administration > Manage Firmware.

Etapa 2. Clique no botão de opção TFTP como Método de transferência.

Etapa 3. Digite o nome do arquivo de origem no campo Nome do arquivo de origem. O limite de caracteres é de 1 a 256, incluindo o caminho para o diretório que contém a imagem.

Nota: O arquivo de atualização do firmware fornecido deve ser um arquivo .tar. Não tente usar arquivos .bin ou arquivos de outros formatos para a atualização; esses tipos de arquivos não funcionam. O nome do arquivo não pode conter os seguintes caracteres: espaços e caracteres especiais.

Etapa 4. Insira o endereço IPv4 do servidor TFTP no campo Endereço IPv4 do servidor TFTP.

Note: O endereço IP 192.168.1.2 é usado como um exemplo abaixo.

Etapa 5. Clique em Atualizar.

Nota: o upload do novo firmware pode levar alguns minutos. Não atualize a página nem navegue para outra página durante o upload do novo firmware; caso contrário, o upload do firmware será cancelado. Quando o processo for concluído, o WAP será reiniciado e reiniciará a operação normal. Em determinados casos, será necessário atualizar manualmente a página após a conclusão da atualização. Se a página de login não for exibida após seis minutos, atualize o navegador da Web.

Etapa 6. Clique em OK para continuar.

Passo 7. O progresso do processo de atualização será exibido.

Etapa 8. Para verificar se a atualização do firmware foi bem-sucedida, faça login no utilitário baseado na Web e escolha Administration > Manage Firmware (Administração > Gerenciar firmware). Na área Manage Firmware (Gerenciar firmware), você verá a imagem ativa na versão do firmware ativo.

Você agora atualizou com êxito seu firmware por meio de um servidor TFTP.

Para obter mais informações sobre como atualizar o firmware em um WAP, consulte os seguintes artigos:

Atualização do firmware em access points WAP121 e WAP321

Atualize o firmware no WAP125

Atualização do firmware no WAP 131

Atualização do firmware no WAP371

Atualize o firmware em access points WAP551 e WAP561

Página de produto que inclui links para todos os artigos relacionados aos access points WAP121 e WAP321

Página de produto que inclui links para todos os artigos relacionados aos access points WAP125

Página de produto que inclui links para todos os artigos relacionados aos access points WAP131 e WAP351

Página de produto que inclui links para todos os artigos relacionados aos access points WAP150

Página de produto que inclui links para todos os artigos relacionados aos access points WAP371

Página de produto que inclui links para todos os artigos relacionados aos access points WAP551 e WAP561