Objetivo

O objetivo deste documento é fornecer compreensão funcional do identificador de Modelo para Pontos de Acesso e Extensores em Malha Sem Fio Cisco Business.

- Exibir Decodificador PID do Switch

- Exibir decodificador PID do roteador

- Exibir decodificador PID de pontos de acesso sem fio herdados

Se você não estiver familiarizado com os termos deste documento, consulte Cisco Business: Glossário de novos termos.

Dispositivos aplicáveis | Versão do firmware

- 140AC (Folha de dados) | 10.4.1.0 (Baixe o mais recente)

- 141ACM (Data Sheet) | 10.4.1.0 (Baixe o mais recente)

- 142ACM (Data Sheet) | 10.4.1.0 (Baixe o mais recente)

- 143ACM (Data Sheet) | 10.4.1.0 (Baixe o mais recente)

- 240AC (Folha de dados) | 10.4.1.0 (Baixe o mais recente)

Os APs CBW 140/145/240 não são compatíveis com a série CBW 150. Não há suporte para a coexistência na mesma LAN.

Exibir forma de tabela do gráfico

Tabela 1 - Especificações wireless

A tabela abaixo descreve as especificações sem fio da ficha técnica do dispositivo CBW240AC. Abaixo estão links para as fichas técnicas de todos os dispositivos da série CBW.

- Ficha técnica do 140AC e 145AC

- Especificações dos extensores de malha 141, 142 e 143

- Ficha técnica do 240AC

Item

Especificação

Requirements

● Requer um ponto de acesso Cisco Business na rede para conectividade em malha

Autenticação e segurança

● WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

● 802.1X, autenticação, autorização e contabilização (AAA) RADIUS

● 802.11r e 802.11i

Máximo de clientes

● Número máximo de clientes sem fio associados: 200 por rádio Wi-Fi, para um total de 400 clientes por ponto de acesso

802.11ac

● MU-MIMO 2x2 com dois fluxos espaciais, até 867 Mbps

● canais de 20, 40 e 80 MHz

● Seleção de frequência dinâmica

Portas Ethernet

● Necessidade de dividir determinadas especificações e requisitos para mostrar a diferenciação entre modelos.

● Por exemplo, o extensor 141ACM tem 4 portas Ethernet, o 142ACM tem 1 porta e o 143ACM não tem portas Ethernet

● uplink Gigabit Ethernet de 1x (detecção automática de 10/100/1000BASE-T)

● 3 portas Gigabit Ethernet locais (detecção automática 10/100/1000BASE-T), incluindo uma porta de saída PoE:

A saída PoE fornece 802.3af quando o extensor de malha é alimentado pelo adaptador de energia fornecido

802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 e 54 Mbps

802.11b/g 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 5 e 4 Mbps

Taxas de dados do 802.11n em 2,4 GHz: 6,5 a 144 Mbps (MCS0-MCS15)

Taxas de dados do 802.11ac em 5 GHz: 6,5 a 867 Mbps (MCS0-MCS9)

Número máximo de canais sem sobreposição

A (Domínio regulatório A):

● 2,412 a 2,462 GHz; 11 canais

● 5,180 a 5,320 GHz; 8 canais

● 5,500 a 5,700 GHz; 8 canais (exclui de 5,600 a 5,640 GHz)

● 5,745 a 5,825 GHz; 5 canais

B (Domínio regulatório B):

● 2,412 a 2,462 GHz; 11 canais

● 5,180 a 5,320 GHz; 8 canais

● 5,500 a 5,720 GHz; 12 canais

● 5,745 a 5,825 GHz; 5 canais

C (Domínio regulatório C):

● 2,412 a 2,472 GHz; 13 canais

● 5,745 a 5,825 GHz; 5 canais

D (Domínio regulatório D):

● 2,412 a 2,462 GHz; 11 canais

● 5,180 a 5,320 GHz; 8 canais

● 5,745 a 5,825 GHz; 5 canais

E (Domínio regulatório E):

● 2,412 a 2,472 GHz; 13 canais

● 5,180 a 5,320 GHz; 8 canais

● 5,500 a 5,700 GHz; 8 canais (exclui de 5,600 a 5,640 GHz)

F (Domínio regulatório F):

● 2,412 a 2,472 GHz; 13 canais

● 5,745 a 5,805 GHz; 4 canais

G (Domínio regulatório G):

● 2,412 a 2,472 GHz; 13 canais

● 5,745 a 5,865 GHz; 7 canais

H (Domínio regulatório H):

● 2,412 a 2,472 GHz; 13 canais

● 5,180 a 5,320 GHz; 8 canais

● 5,745 a 5,825 GHz; 5 canais

I (Domínio regulatório I):

● 2,412 a 2,472 GHz; 13 canais

● 5,180 a 5,320 GHz; 8 canais

K (Domínio regulatório K):

● 2,412 a 2,472 GHz; 13 canais

● 5,180 a 5,320 GHz; 8 canais

● 5,500 a 5,620 GHz; 7 canais

● 5,745 a 5,805 GHz; 4 canais

N (Domínio regulatório N):

● 2,412 a 2,462 GHz; 11 canais

● 5,180 a 5,320 GHz; 8 canais

● 5,745 a 5,825 GHz; 5 canais

Q (Domínio regulatório Q):

● 2,412 a 2,472 GHz; 13 canais

● 5,180 a 5,320 GHz; 8 canais

● 5,500 a 5,700 GHz; 11 canais

R (Domínio regulatório R):

● 2,412 a 2,472 GHz; 13 canais

● 5,180 a 5,320 GHz; 8 canais

● 5,660 a 5,700 GHz; 3 canais

● 5,745 a 5,805 GHz; 4 canais

S (Domínio regulatório S):

● 2,412 a 2,472 GHz; 13 canais

● 5,180 a 5,320 GHz; 8 canais

● 5,500 a 5,700 GHz; 11 canais

● 5,745 a 5,825 GHz; 5 canais

T (Domínio regulatório T):

● 2,412 a 2,462 GHz; 11 canais

● 5,280 a 5,320 GHz; 3 canais

● 5,500 a 5,700 GHz; 8 canais

(exclui de 5,600 a 5,640 GHz)

● 5,745 a 5,825 GHz; 5 canais

Z (Domínio regulatório Z):

● 2,412 a 2,462 GHz; 11 canais

● 5,180 a 5,320 GHz; 8 canais

● 5,500 a 5,700 GHz; 8 canais

(exclui de 5,600 a 5,640 GHz)

● 5,745 a 5,825 GHz; 5 canais

Note: Isso varia de acordo com o domínio regulatório. Consulte a documentação do produto para obter detalhes específicos de cada domínio regulatório.

Configurações de potência de transmissão disponíveis

2,4 GHz

Até 20 dBm

5 GHz

Até 20 dBm

Note: A configuração máxima de energia varia de acordo com o canal e com as regulamentações de cada país. Consulte a documentação do produto para obter detalhes específicos.

Antenas integradas

● 2,4 GHz, ganho de 2 dBi

● 5 GHz, ganho de 3 dBi

Indicadores

● LED de status indica o status do carregador de inicialização, o status da associação, o status operacional, os avisos do carregador de inicialização e os erros do carregador de inicialização

Ambiental

● operacional

Temperatura: 32° a 104°F (0° a 50°C)

Umidade: 10% a 90% (sem condensação)

Altitude máxima: 3.000 m a 40°° C (9.843 pés)

● Não operacional (armazenamento e transporte)

Temperatura: -22° a 158°F (-30° a 70°C)

Umidade: 10% a 90% (sem condensação)

Altitude máxima: 4.500 m a 25°° C

Sistema

● DRAM de 512 MB, flash de 128 MB

● processador quad-core de 710 MHz

saída PoE

● 802.3af: 15,4 W na porta

Segurança física

● slot para trava Kensington

Garantia

Garantia de hardware de duração limitada Cisco Business

Conformidade

Segurança ●:

UL 60950-1

CAN/CSA-C22.2 Nº 60950-1

UL 2043

IEC 60950-1

EN 60950-1

● Aprovações de rádio:

FCC Parte 15.247, 15.407

RSS-247 (Canadá)

EN 300.328, EN 301.893 (Europa)

ARIB-STD 66 (Japão)

ARIB-STD T71 (Japão)

EMI e susceptibilidade (Classe B)

FCC Parte 15.107 e 15.109

ICES-003 (Canadá)

VCCI (Japão)

EN 301.489-1 e -17 (Europa)

EN 50385

● Padrões IEEE:

IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d

IEEE 802,11ac

Segurança ●:

802.11i, WPA2

802.1X

Advanced Encryption Standard (AES)

● tipos de EAP (Extensible Authentication Protocol):

EAP - Transport Layer Security (TLS)

TLS em túnel EAP (TTLS) ou Protocolo de autenticação de handshake de desafio da Microsoft versão 2 (MSCHAPv2)

EAP protegido (PEAP) v0 ou EAP-MSCHAPv2

Autenticação EAP flexível via encapsulamento seguro (FAST)

PEAP v1 ou EAP - Placa de token genérica (GTC)

EAP - SIM (Subscriber Identity Module - Módulo de identidade do assinante)

● multimídia:

Multimídia Wi-Fi (WMM)

● Outros:

Boletim FCC OET-65C

RSS-102

Se quiser saber mais sobre redes sem fio em malha, consulte qualquer um dos seguintes artigos:

Introdução à malha Perguntas frequentes sobre Mesh Dicas de reinicialização Redefinir para o padrão de fábrica Dia Zero:Configurar Via Aplicativo/Web Aplicativo Móvel vs IU da Web Práticas recomendadas para uma rede em malha sem fio corporativa da Cisco Permitir Listas Atualizar software Familiarize-se com o aplicativo CBW Troubleshooting Configurações de hora Solucionar problemas do LED vermelho Nomes dos grupos de bridge