Objetivos

As informações do sistema de um dispositivo são muito úteis para um administrador porque ajudam a analisar a configuração e os valores básicos que um dispositivo tem. Essas informações podem ser usadas para aprimorar e gerenciar os recursos do dispositivo, bem como para referência. Este documento descreve como visualizar as informações de desempenho do sistema em um SPA112 e um SPA122.

Dispositivos aplicáveis

SPA112

SPA122

Versão de software

1.3.2 (014)

Exibir informações do sistema

Etapa 1. Faça login no Utilitário de configuração do adaptador de telefone e escolha Status > Informações do sistema. A página Informações do Sistema é aberta:

As seguintes informações sobre o dispositivo são exibidas na tabela Informações do sistema.

Modelo — Exibe o número do modelo e a descrição do produto.

· Versão do hardware — Exibe o número da versão do hardware.

· Boot Version — (Versão de inicialização) Exibe o número da versão do firmware de inicialização. A versão de inicialização indica qual versão de firmware o sistema usará caso o sistema seja reiniciado e para fins de recuperação. Fornece depuração para o software.

· Firmware Version — (Versão do firmware) Exibe a versão atual do firmware. O firmware é um software instalado no dispositivo que permite ao administrador configurar o dispositivo de acordo com os requisitos do usuário.

· Recovery Firmware — Exibe o número da versão do firmware de recuperação. O firmware de recuperação é usado para iniciar o hardware quando ele precisa ser recuperado.

· WAN MAC Address — Exibe o endereço MAC da interface WAN.

· Host Name — Exibe o nome do host do dispositivo. O nome do host é o nome que ele é atribuído ao dispositivo quando conectado a uma rede para identificá-lo.

· Domain Name — Exibe o nome de domínio do dispositivo. O nome de domínio é a identificação atribuída por uma string para um protocolo IP.

· Número de série — Exibe o número de série do dispositivo.

· Hora atual — Exibe a hora definida no dispositivo.