Objetivo

Para atualizar o firmware, um programa executável específico deve ser baixado da Internet e executado. Atualizar seus dispositivos pode ser muito útil. As atualizações de firmware podem corrigir bugs de software, melhorar os recursos e prolongar a vida útil do dispositivo. Essas melhorias podem beneficiar o desempenho geral de um dispositivo. Quando uma atualização de firmware é aplicada, a comunicação do SPA para temporariamente. Este documento explica como atualizar os recursos de firmware e firmware em um SPA8000.

Dispositivo aplicável

- SPA8000

URL de download de software

SPA8000

Acesse a página da Cisco na Web e baixe a versão mais recente do Firmware, fornecida no link. O arquivo é uma extensão .zip. Descompactar o arquivo com um software de descompactação de arquivo.

Upgrade de firmware

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web como administrador e escolha Avançado > Voz > Provisionamento. A página Provisionamento é aberta:

Etapa 2. Na página Provisioning, role para baixo até a seção Firmware Upgrade.

Na área Firmware Upgrade (Atualização do firmware):

Etapa 3. Escolha yes na lista suspensa Upgrade Enable para atualizar as operações de firmware independentemente das ações de ressincronização.

Etapa 4. Digite o tempo no campo Upgrade Error Retry Delay para a próxima tentativa de atualização do firmware se ocorrer um erro. A hora inserida é em segundos e é definida como 3600 segundos por padrão.

Etapa 5. No campo Downgrade Rev Limit, insira um limite inferior para o número de versão aceitável durante uma atualização ou downgrade de firmware.

Note: Para concluir uma atualização de firmware, a versão do firmware deve ser maior ou igual ao campo Downgrade Rev Limit (Limite de revisão de downgrade). Por padrão, está vazio.

Etapa 6. Clique em Enviar todas as alterações para salvar a configuração.

Passo 7. Depois que os campos acima forem inseridos, execute o arquivo executável extraído do arquivo compactado. Após a execução do arquivo, a janela Cisco SPA Device Firmware Upgrade Utility (Utilitário de atualização de firmware do dispositivo SPA da Cisco) é exibida:

Etapa 8. Clique no botão Atualizar firmware para iniciar o processo de atualização do firmware.

Etapa 9. Leia o aviso antes de clicar no botão Continuar para continuar o processo de atualização ou, se por algum motivo você quiser interromper a atualização do firmware, clique no botão Cancelar.

Etapa 10. Insira o IP do SPA no campo Insira o endereço IP do SPA e clique no botão OK.

Note: Se você não souber o IP do SPA, poderá usar a página Status no utilitário de configuração da Web para exibi-lo. Esta página mostra o IP atual do dispositivo. Consulte o artigo Status do sistema no adaptador de telefone analógico SPA8000. Para descobrir o IP por meio da Resposta de voz interativa (IVR), execute a opção 110#. Isso informará o IP atual.

Etapa 11. Aguarde até que o firmware seja atualizado.

As seguintes informações são exibidas quando o firmware é atualizado:

- Campo Regra de atualização — Um script de firmware é exibido; isso define as condições de atualização e as URLs de firmware associadas. Por padrão, está vazio.

- No campo Log Upgrade Request Msg (Mensagem de solicitação de atualização de log) — Uma mensagem de Syslog que pode ser emitida após uma tentativa de atualização de firmware ser concluída com êxito. É $PN $MAC — Solicitando atualização $SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH por padrão.

- Log Upgrade Success Msg — Uma mensagem de Syslog emitida após uma tentativa de atualização de firmware ser concluída com êxito. É $PN $MAC — atualização bem-sucedida $SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH — $ERR por padrão

- Log Upgrade Failure Msg — Uma mensagem de Syslog que pode ser emitida após uma falha na tentativa de atualização do firmware. É $PN $MAC — Falha na atualização: $ERR por padrão.

- Chaves de licença — As chaves de licença são geradas quando o usuário configura os parâmetros de finalidade geral (GPP). Para obter mais informações, consulte o artigo Parâmetros de finalidade geral no adaptador de telefone SPA8000.