Objetivo

Uma rede local virtual (VLAN) é um grupo de dispositivos em uma ou mais LANs configuradas logicamente para que possam se comunicar como se estivessem fisicamente conectadas entre si. Os membros de uma VLAN só podem se comunicar com outros membros da mesma VLAN.

Este artigo explica como tornar o Adaptador de telefone analógico (ATA) SPA8000 membro de uma VLAN.

Dispositivo aplicável

SPA8000

Versão de software

•6.1.12

Configuração de VLAN

Etapa 1. Efetue login no utilitário de configuração da Web como administrador e escolha Avançado > Rede > Status da WAN. A página Status da WAN é aberta:

Etapa 2. Role para baixo até a área Configurações de VLAN.

Etapa 2. Escolha Sim na lista suspensa Habilitar VLAN para permitir que o SPA8000 acesse uma VLAN.

Note: Escolha Sim se quiser que o dispositivo se conecte a uma VLAN específica. Essa VLAN precisa ser marcada, caso contrário, o dispositivo funcionará na VLAN padrão.

Etapa 3. Digite o ID da VLAN que você gostaria de atribuir ao SPA8000 no campo ID da VLAN. O ID da VLAN define a VLAN à qual o SPA8000 pertence.O ID da VLAN à qual ele deve ser inserido em hexadecimal .

Etapa 4. Escolha o status que você gostaria de atribuir ao CDP na lista suspensa Habilitar CDP. O Cisco Discovery Protocol (CDP) permite que os produtos da Cisco compartilhem informações com outros produtos da Cisco aos quais estão diretamente conectados.

Etapa 5. Clique em Enviar todas as alterações para salvar as configurações.