Objetivo

As configurações de serviço suplementar são usadas para configurar várias opções de ID de chamador de acordo com os requisitos do usuário. Este documento descreve os procedimentos para alterar várias configurações de serviço complementar em um SPA8000. Todas as configurações definidas neste artigo são opcionais, nas quais você pode escolher sim para ativar ou não desativar a configuração.

Note: Desative todos esses recursos quando você não estiver inscrito em um serviço especificado ou o provedor de serviços de Internet (ISP) já fornecer o serviço especificado.

Dispositivo aplicável

SPA8000

Versão de software

•6.1.12

Configurações de serviço suplementar

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web como administrador e escolhaBasic > Voice > L1- L8. A página Linha é aberta. Role para baixo até a área Configurações de serviço suplementar.

As linhas são nomeadas como Note:Ln, onde n é o número da linha. O administrador precisa escolher a linha a ser configurada na Etapa 1.

Etapa 2. Escolha o status que você gostaria de atribuir à opção de chamada em espera na lista suspensa Configuração do CW. A chamada em espera é usada para colocar uma chamada em espera enquanto outra atividade está sendo realizada.

Etapa 3. Escolha o status que você gostaria de atribuir à opção Block Calller ID na lista suspensa Block CID Setting (Bloquear configuração de CID). Este recurso bloqueia o ID do chamador para todas as chamadas de saída.

Etapa 4. Escolha o status que deseja atribuir à chamada anônima de bloqueio na lista suspensa Configuração ANC de bloqueio. Esse recurso é usado quando o usuário recebe uma chamada que não tem nenhum ID de chamador, caso em que o dispositivo a bloqueia.

Etapa 5. Escolha o status que você gostaria de atribuir ao DND (Não perturbar) na lista suspensa Configuração de Nao. Esse recurso é usado quando o usuário não quer ser perturbado com o som de uma chamada recebida, de modo que o dispositivo elimina o toque produzido pelo telefone e envia um sinal visual ao usuário caso ele ainda queira atender o telefone.

Etapa 6. Escolha o status que você gostaria de atribuir à geração de ID do chamador na lista suspensa Configuração de CID para. Este recurso atribui uma ID para a chamada.

Passo 7. Escolha o status que você gostaria de atribuir à geração do ID do chamador de espera na lista suspensa Configuração de CWCID.Este recurso atribui um ID de chamador para uma chamada que está em espera.

Etapa 8. Escolha o status que você gostaria de atribuir ao toque distintivo na lista suspensa Configuração de Toque de Dist. Esta funcionalidade é utilizada quando pretende configurar números diferentes para o mesmo telefone, mas fornece toques diferentes para as diferentes funcionalidades.

Para definir as configurações de toque distinto no SPA8000, siga a etapa mencionada no artigo Note:Distinctive Ring Settings on SPA8000 Phone Adapter.

Etapa 9. Escolha o status que você gostaria de atribuir à mensagem de espera na lista suspensa Mensagem em espera. Os parâmetros de mensagem em espera são atualizados quando há uma notificação de correio de voz recebida pelo telefone IP.

Note: O indicador de mensagem em espera é usado para que o administrador forneça um alerta visual de que há uma mensagem aguardando para ser lida para o usuário. Você pode modificá-lo manualmente para limpar ou definir o sinalizador. Escolher yes na Etapa 9 ativará o tom de falha e o sinal de VMWI. Ele é armazenado em memória de longo prazo e sobreviverá após a reinicialização ou o ciclo de alimentação. É selecionado como não por padrão.

Etapa 10. Clique em Enviar todas as alterações para salvar sua configuração.