Data de identificação

23 de maio de 2017

Data de resolução

8 de setembro de 2017

Produtos afetados

Modelo

Versão do firmware

Entrada Fixa

SG350XG, Sx550X

2.2.0.x

2.3.0.130

Descrição do problema

Após a comutação de uma unidade do modo de espera para o modo ativo (primário), a interface USB no switch não detecta quando uma unidade flash USB é inserida (disco na chave).

Se você não está familiarizado com os termos usados neste documento, confira o Cisco Business: Glossário de Novos Termos.

Resolução

Esse problema é corrigido quando você atualiza para a versão 2.3.0.130 do firmware. Para atualizar, clique aqui para obter instruções.