Data de identificação

26 de maio de 2017

Data de resolução

8 de setembro de 2017

Produtos afetados

Modelo

Versão do firmware

Entrada Fixa

SG350X

2.2.0.X

2.3.5.63

SG550XG

2.3.0.130

2.3.5.63

Descrição do problema

Em alguns casos, uma unidade pode não reingressar em uma pilha após um switchover (do switch ativo original para o switch de standby) ou quando a unidade é desconectada e então reconectada à pilha.

Resolução

Esse problema é corrigido quando você atualiza para a versão 2.3.5.63 do firmware. Para atualizar, clique aqui para obter instruções.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.