Data de identificação

23 de maio de 2017

Data de resolução

N/A

Produto afetado

Modelo

Versão do firmware

SG350XG

2.2.0.x

Descrição do problema

Algumas das funções no utilitário baseado na Web do switch não estão funcionando ao usar o navegador Apple Safari. Essas funções no utilitário que não respondem incluem os botões Reiniciar e Logout, bem como o botão Parar da página Localizar dispositivo.

Solução

Use outros navegadores, como Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge.