Data de identificação

23 de maio de 2017

Data de resolução

12 de junho de 2017

Produto afetado

Modelo

Versão do firmware

Entrada Fixa

SG350XG

2.2.0.x

2.2.0.66

Descrição do problema

Os contadores de estatísticas da fila não são atualizados corretamente. O tamanho do pacote é calculado com base no tamanho do pacote na entrada, embora as estatísticas sejam estatísticas de saída.

Resolução

Esse problema é corrigido quando você atualiza para a versão 2.2.0.6 do firmware. Para atualizar, clique aqui para obter instruções.