Data de identificação

23 de maio de 2017

Data de resolução

N/A

Produto afetado

Modelo

Versão do firmware

SG350XG

2.2.0.x

Descrição do problema

Ao definir um intervalo de tempo para uma operação Power over Ethernet (PoE) e o intervalo de tempo não incluir a hora (00:00) como o tempo ativo, os valores de consumo de PoE para horas, dias e semanas mostram 0 mesmo quando há um consumo durante o período exibido. O tempo em minutos exibe valores corretos.

Status atual

Não há solução alternativa conhecida.