Objetivo

O Address Resolution Protocol (ARP) é um protocolo de rede importante que converte endereços IP em endereços MAC. Isso é feito por meio da transmissão de uma solicitação de endereços MAC de dispositivos que estão usando os endereços IP especificados e armazena as respostas em uma tabela ARP local para referência posterior. Há dois tipos de endereços que podem ser mantidos na tabela ARP: endereços estáticos e dinâmicos. Um endereço dinâmico é um endereço que foi adicionado à tabela automaticamente pelo ARP, e um endereço estático é aquele que foi inserido manualmente.

O SG350XG e o SG550XG permitem adicionar, editar e excluir entradas da tabela ARP, bem como ajustar a quantidade de entradas de tempo que permanecem na tabela antes de serem excluídos automaticamente.

O objetivo deste documento é mostrar como configurar o ARP no SG350XG e no SG550XG.

Dispositivos aplicáveis

- SG350XG

- SG550XG

Versão de software

- v2.0.0.73

Configurando o ARP

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha IP Configuration > IPv4 Management and Interfaces > ARP. A janela ARP é aberta.

Etapa 2. No campo ARP Entry Age Out, insira o número de segundos em que os endereços dinâmicos permanecerão na tabela ARP. Um endereço dinâmico será excluído se permanecer na tabela por mais tempo que o tempo de expiração. O intervalo é de 1 a 40000000 segundos, com 60000 segundos sendo o padrão.

Etapa 3. No campo Clear ARP Table Entries, selecione um botão de opção para determinar quais entradas ARP serão removidas da tabela.

As opções são:

- All - Exclui todas as entradas da tabela ARP.

- Dinâmico - Exclui todos os endereços dinâmicos da tabela ARP.

- Estático - Exclui todos os endereços estáticos da tabela ARP.

- Normal Age Out - Exclui todos os endereços dinâmicos que expiraram de acordo com o tempo de saída de entrada ARP.

Etapa 4. Clique em Apply. As configurações são aplicadas ao arquivo de configuração atual. Todas as exclusões de entrada necessárias ocorrerão no momento.

Etapa 5. A Tabela ARP exibe todas as entradas ARP atualmente no switch. As entradas também podem ser filtradas verificando o filtro: na parte superior da tabela, selecione o tipo de interface para filtrar e clique em Ir. Você também pode clicar em Limpar filtro para redefinir o filtro.

Cada entrada exibe as seguintes informações:

- Interface - A interface IPv4 diretamente conectada à sub-rede IP onde o dispositivo IP reside.

- Endereço IP - O endereço IP do dispositivo IP.

- Endereço MAC - O endereço MAC do dispositivo IP.

- Status - Indica se a entrada foi inserida manualmente (estática) ou aprendida automaticamente através do ARP (dinâmico).

Etapa 6. Para adicionar uma nova entrada estática à tabela, clique no botão Adicionar.... A janela Adicionar ARP é aberta.

Passo 7. No campo Interface, selecione um botão de opção para escolher uma interface IPv4. Selecione a interface conectada à sub-rede IP que tem o dispositivo que deseja adicionar à tabela ARP.

As opções são:

- Porta - Selecione uma porta no switch que tenha sido configurada com um endereço IP.

- LAG - Selecione um LAG que tenha sido configurado com um endereço IP.

- VLAN - Selecione uma VLAN que tenha sido configurada com um endereço IP.

- OOB - Selecione a porta OOB.

Somente as interfaces às quais foi atribuído um endereço IPv4 estarão disponíveis.Note:

Etapa 8. No campo Endereço IP, insira o endereço IPv4 do dispositivo que deseja adicionar à tabela ARP.

Etapa 9. No campo MAC Address, insira o endereço MAC do dispositivo que deseja adicionar à tabela ARP.

Etapa 10. Clique em Apply. O dispositivo é adicionado à tabela ARP.

Etapa 11. As entradas existentes na Tabela ARP podem ser editadas ou excluídas marcando suas caixas de seleção correspondentes e clicando nos botões Editar... ou Excluir, respectivamente.

© 2015 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.