Objetivo

Este artigo explica o desempenho do teste de portas de cobre feito pelo testador de cabo virtual (VCT) em portas Gigabit Ethernet (GE) através da CLI (Command Line Interface) do seu switch.

Introduction

O recurso Teste de cobre do switch testa se uma porta pode ou não se conectar por meio de um conector RJ45 e também ajuda a determinar o desempenho do cabo com o uso do VCT. Se uma interface tiver problemas, você poderá executar um teste de diagnóstico no cabo conectado a essa interface para ver seu status. Com essas informações em mãos, você pode tomar melhores decisões ao solucionar problemas de uma interface.

Por meio da CLI do switch, você pode usar a tecnologia Time Domain Reflectometry (TDR) para testar a qualidade e as características de um cabo de cobre conectado a uma porta. Cabos de até 140 metros de comprimento podem ser testados.

Note: Para saber como testar uma porta de cobre através do utilitário baseado na Web do switch, clique aqui.

Dispositivos aplicáveis

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

Versão de software

- 1.4.7.05 - Sx300, Sx500

- 2.2.8.4 - Sx350, SG350X, Sx550X

O cobre testa uma porta em um switch através da CLI

Pré-condições para executar o teste da porta de cobre

Antes de executar o teste, faça o seguinte:

- Use um cabo de dados CAT6a ao testar cabos.

- (Obrigatório) Desative o modo de alcance curto. Os resultados do teste de cabo básico são precisos se o Short Reach estiver desativado.

- (Opcional) Desative o Energy Efficient Ethernet (EEE). Os resultados avançados dos testes de cabos são precisos se o EEE estiver desativado na porta que você vai testar.

Note: Para saber como configurar o Short Reach e as configurações de EEE nas portas do switch por meio da CLI, clique aqui para obter instruções.

Importante: Quando uma porta é testada, ela é definida para o estado Down e as comunicações são interrompidas. Após o teste, a porta retorna ao estado Up (Ativo).

Execute o teste de porta de cobre

Etapa 1. Log in to the switch console. O nome do usuário e a senha padrão são cisco/cisco. Se você configurou um novo nome do usuário ou senha, digite as credenciais.

Note: Os comandos ou as opções disponíveis podem variar de acordo com o modelo exato do dispositivo. Neste exemplo, o switch SG350X é acessado por meio do Telnet.

Etapa 2. No modo EXEC Privilegiado do switch, execute o teste de porta inserindo um dos seguintes comandos:

CBS350X#test cable-diagnostics tdr interface [interface-id]

- interface-id — (Opcional) Especifica um ID de porta Ethernet.

Note: Neste exemplo, GE1/0/2 é usado como a interface específica para o teste de cobre.

O teste acima mostra que o cabo na porta testada tem curto-circuito a 0 metro. Isso indica que o cabo usado na porta específica pode estar danificado.

Etapa 3. (Opcional) Substitua o cabo danificado na porta e execute o teste de porta novamente na mesma interface.

O teste acima mostra que o cabo na porta testada está em boas condições depois que o cabo foi alterado.

Etapa 4. (Opcional) Repita a Etapa 2 às portas restantes no switch que você deseja testar.

Note: O teste de porta de cobre não funciona em portas de fibra. Se a porta que você vai testar faz parte de uma porta combinada com a porta de fibra ativa, ela não precisa ser desligada porque o teste não funciona em portas de fibra.

Você agora executou com êxito o teste de porta de cobre na porta específica do switch através da CLI.

Exibir os resultados do teste da porta de cobre

No caso de um cabo aberto ou em curto, a precisão do comprimento de onde o cabo está aberto ou em curto é de -/+ 2 metros. Siga estes passos para mostrar os resultados do teste de porta de cobre no seu switch através da CLI:

Etapa 1. No modo EXEC Privilegiado do switch, mostre os resultados do teste de cobre executado em todas as portas ou em uma porta específica inserindo o seguinte:

CBS350X#show cable-diagnostics tdr [interface interface-id]

- interface interface-id — (Opcional) Especifica um ID de porta Ethernet.

Note: Neste exemplo, é inserido o comando show cable-diagnostics tdr.

A tabela TDR do Cable Diagnostics mostra as seguintes informações:

- Porta — A interface testada.

- Resultado — resultado do teste de porta conduzido. Os valores possíveis são:

- OK - O cabo passou no teste.

- Sem cabo — O cabo não está conectado à porta.

- Cabo aberto — Apenas um lado do cabo está conectado.

- Cabo Curto - Ocorreu curto circuito no cabo.

- Resultado do teste desconhecido — Ocorreu um erro.

- Não testado — o teste TDR não foi realizado na porta.

- Comprimento — O comprimento do cabo em metros.

- Data — A data e a hora em que o teste de porta foi realizado.

A tabela acima mostra que as portas Gigabit 1, 2, 3, 5 e 7 estão boas, a quarta (gi1/0/4) tem um cabo curto, a oitava (gi1/0/8) tem um cabo aberto, enquanto o restante não é testado.

Etapa 2. (Opcional) Para exibir o comprimento estimado do cabo de cobre conectado a todas as portas ou a uma porta específica, insira o seguinte:

CBS350X#show cable-diagnostics cable-length [interface interface-id]

- interface interface-id — (Opcional) Especifica um ID de porta Ethernet.

Note: Neste exemplo, é inserido o comando show cable-diagnostics cable-length.

A tabela Cable Diagnostics Cable Length mostra as seguintes informações:

- Porta — O nome da interface.

- Comprimento — O comprimento do cabo em metros.

A tabela acima mostra que as portas Gigabit Ethernet 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9 têm menos de 50 metros de cabo conectado, enquanto as demais não estão ativas. Todas as dez portas Gigabit Ethernet são portas de fibra, portanto, o teste de porta de cobre não funciona nelas.

Agora você viu com êxito os resultados dos testes de cobre realizados nas portas do switch.