Objetivo

O firmware é o programa que controla a operação e a funcionalidade do switch. É a combinação de software e hardware que tem código de programa e dados armazenados nele para que o dispositivo funcione.

A criação de um backup de firmware é útil se, por qualquer motivo, você quiser restaurar o firmware inativo ou anterior após a atualização para a versão mais recente ou vice-versa.

O objetivo deste documento é mostrar como fazer backup, restaurar ou trocar o firmware no switch.

Dispositivos aplicáveis

- Sx250 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

Versão de software

- 2.2.0.66

Firmware de backup e restauração ou troca

Firmware de backup

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do switch e escolha Administration > File Management > Firmware Operations.

Etapa 2. Clique no botão de opção Backup Firmware como o Tipo de operação.

Etapa 3. Clique no botão de opção HTTP/HTTPS como Método de cópia.

Nota: Escolha USB se quiser copiar o firmware para uma unidade flash USB.

Etapa 4. Clique em Apply.

Em seguida, será exibida uma barra de progresso mostrando o progresso do processo de backup.

Quando o processo for concluído, a barra de progresso desaparece e a tela indicará com uma marca de seleção que o processo de backup foi bem-sucedido.

Restaure ou troque o firmware

Importante: Antes de continuar, certifique-se de ter baixado a versão do firmware com a qual deseja restaurar ou trocar do site da Cisco.

Etapa 1. No utilitário baseado na Web, escolha Administration > File Management > Firmware Operations.

Etapa 2. Clique em Trocar imagem.

Etapa 3. Verifique e verifique a versão ativa do firmware. Este é o firmware atual que seu dispositivo está usando.

Etapa 4. Escolha a versão do firmware que deseja restaurar no switch na lista suspensa Imagem ativa após reinicialização.

Etapa 5. Clique em Apply.

Quando o processo for concluído, a tela indicará com uma marca de seleção que o processo foi bem-sucedido.

Reinicialize o Switch

Para que a versão do firmware restaurada seja aplicada, o switch deve ser reinicializado.

Etapa 1. No utilitário baseado na Web, escolha Administration > Reboot.

Etapa 2. Clique em Imediato.

Etapa 3. (Opcional) Marque a caixa de seleção Clear Startup Configuration File para excluir a configuração de inicialização depois que o switch for reinicializado. Com essa opção escolhida, o switch executa essencialmente uma redefinição padrão de fábrica, pois as configurações em execução e de inicialização serão excluídas na reinicialização.

Etapa 4. Clique em Reiniciar.

O switch será reinicializado. Esse processo pode levar alguns minutos.

Verifique o Firmware ativo

Para verificar se o firmware foi restaurado com êxito:

Etapa 1. No utilitário baseado na Web, escolha Administration > File Management > Firmware Operations.

Etapa 2. Verifique a versão ativa do firmware para verificar se o firmware foi restaurado com êxito no switch.

Agora você deve ter feito backup e restaurado com êxito o firmware do switch.