Objetivo

O Remote Network Monitoring (RMON) foi desenvolvido pela Internet Engineering Task Force (IETF) para suportar o monitoramento e a análise de protocolo de redes locais (LANs). É uma especificação de monitoramento padrão que permite que diferentes monitores de rede e sistemas de console troquem seus dados de monitoramento de rede entre si. O RMON facilita aos administradores de rede a escolha entre testadores e consoles de monitoramento de rede com recursos que atendam às suas necessidades específicas de rede. O RMON define especificamente as informações que qualquer sistema de monitoramento de rede deve ser capaz de fornecer. Estatísticas, eventos, histórico, alarmes, hosts, hosts top N, matriz, filtro, captura e token ring são os dez grupos no RMON.

A página de estatísticas de RMON do switch exibe informações detalhadas sobre os tamanhos dos pacotes e informações sobre os erros da camada física. As informações são exibidas de acordo com o padrão RMON. Um pacote sobredimensionado é definido como um quadro Ethernet com os seguintes critérios:

- O tamanho do pacote é maior que o tamanho do byte da unidade de recepção máxima (MRU).

- O evento de colisão não foi detectado.

- O evento de colisão atrasado não foi detectado.

- O evento de erro Recebido (Rx) não foi detectado.

- O pacote tem uma verificação de redundância cíclica (CRC) válida.

Este artigo fornece instruções sobre como gerenciar estatísticas de RMON em seu switch.

Dispositivos aplicáveis

- Sx250 Series

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

Versão de software

- 1.4.7.05 — Sx300, Sx500

- 2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Gerenciar estatísticas de RMON no seu switch

Gerenciar estatísticas de RMON de uma interface

Etapa 1. Efetue login no utilitário baseado na Web do switch e escolha Status e Statics >RMON > Statistics.

Note: Neste exemplo, foi usado o switch SG350X-48MP.

Etapa 2. Na área Interface, escolha a interface para a qual as estatísticas Ethernet devem ser exibidas.

Note: Neste exemplo, a porta GE2 da unidade 1 é escolhida.

Note: Se você tiver um switch não empilhável, como Sx250 ou Sx300 Series, as opções serão apenas Port e LAG.

Etapa 3. Clique em uma taxa de atualização na área Taxa de atualização. Esse é o período de tempo decorrido antes da atualização das estatísticas da interface.

Note: Neste exemplo, 60 segundos é escolhido.

As seguintes estatísticas são exibidas para a interface escolhida:

- Bytes recebidos — Octetos recebidos, incluindo pacotes incorretos e octetos FCS, mas excluindo bits de enquadramento.

- Eliminar eventos — Pacotes descartados.

- Pacotes recebidos — pacotes bons recebidos, incluindo pacotes multicast e de broadcast.

- Pacotes de broadcast recebidos — pacotes de broadcast bons recebidos. Esse número não inclui pacotes Multicast.

- Pacotes Multicast Recebidos — Pacotes Multicast Boas recebidos.

- CRC & Align Errors — CRC and Align errors that have been. (Erros de CRC e alinhamento que ocorreram.)

- Pacotes abaixo do tamanho — pacotes abaixo do tamanho (menos de 64 octetos) recebidos.

- Pacotes de Excesso — Pacotes de Excesso (mais de 2.000 octetos) recebidos.

- Fragmentos — Os fragmentos ou pacotes com menos de 64 octetos, excluindo os bits de enquadramento, mas incluindo os octetos FCS (Frame Check Sequence - Sequência de Verificação de Quadro) recebidos.

- Jabbers — pacotes recebidos com mais de 1632 octetos. Esse número exclui bits de quadro, mas inclui octetos FCS que tinham um FCS inválido com um número inteiro de octetos (Erro de FCS) ou um FCS inválido com um número de octeto não integral (Erro de alinhamento). Um pacote Jabber é definido como um quadro Ethernet que satisfaz os seguintes critérios:

- O comprimento dos dados do pacote é maior que a MRU.

- O pacote tem um CRC inválido.

- O evento de erro Recebido (Rx) não foi detectado.

- Colisões - As colisões recebidas. Se os Jumbo frames estiverem ativados, o limite de Jabber frames será elevado para o tamanho máximo de Jumbo frames.

- Quadros de 64 bytes — Quadros, contendo 64 bytes que foram enviados ou recebidos.

- Quadros de 65 a 127 bytes — Quadros, contendo 65 a 127 bytes que foram enviados ou recebidos.

- Quadros de 128 a 255 bytes — Quadros, contendo 128 a 255 bytes que foram enviados ou recebidos.

- Quadros de 256 a 511 bytes — Quadros, contendo 256 a 511 bytes que foram enviados ou recebidos.

- Quadros de 512 a 1023 Bytes — Quadros, contendo 512 a 1023 bytes que foram enviados ou recebidos.

- Quadros de 1024 bytes ou mais — Quadros, contendo 1024-2000 bytes e Jumbo Frames, que foram enviados ou recebidos.

Etapa 4. (Opcional) Clique em Limpar contadores de interface para limpar os contadores da interface escolhida.

Etapa 5. (Opcional) Clique em OK para limpar as estatísticas da interface.

Etapa 6. (Opcional) Clique em Atualizar para atualizar a página de estatísticas.

Agora você deve ter gerenciado com êxito as estatísticas de RMON de uma interface em seu switch.

Exibir estatísticas de RMON de todas as interfaces

Etapa 1. Na página Estatísticas, clique em Exibir todas as estatísticas de interfaces para ver todas as portas na exibição de tabela.

Etapa 2. (Opcional) Escolha uma taxa de atualização na lista suspensa Taxa de atualização. Esse é o período de tempo decorrido antes da atualização das estatísticas da interface.

Note: Neste exemplo, 60 segundos é escolhido.

Etapa 3. Escolha o tipo de interface na lista suspensa Tipo de interface e clique em Ir.

Note: Neste exemplo, Port of Unit 1 (Porta da unidade 1) é escolhido.

A Tabela de Estatísticas de RMON exibirá as estatísticas de todas as portas do switch escolhido.

Etapa 4. (Opcional) Clique em Limpar contadores de interface para limpar os contadores da interface escolhida.

Etapa 5. (Opcional) Clique em Atualizar para atualizar a página de estatísticas.

Agora você deve ter visto com êxito as estatísticas de RMON de todas as portas do switch.

Exibição de estatísticas de RMON gráficas de uma interface

Note: Este recurso não está disponível para os switches Sx300 e Sx500 Series.

Etapa 1. Na página Estatísticas, clique no botão Exibição gráfica para exibir esses resultados em forma gráfica.

Etapa 2. Na área Interface, escolha a interface para a qual as estatísticas Ethernet devem ser exibidas.

Note: Neste exemplo, a porta GE2 da unidade 1 é escolhida.

Note: Se você tiver um switch não empilhável, como o Sx250 Series Switch, as opções serão apenas Port e LAG.

Etapa 3. (Opcional) Verifique os tamanhos de quadros que deseja exibir.

Note: Neste exemplo, os quadros de 256 a 511 bytes, os quadros de 512 a 1023 bytes e os quadros de 1024 a 1023 bytes ou mais são escolhidos.

Etapa 4. (Opcional) Na área Intervalo de tempo, clique no intervalo de tempo das estatísticas de RMON que deseja visualizar.

Note: Neste exemplo, Última hora é escolhida.

O gráfico deve exibir as estatísticas de RMON da interface escolhida e os quadros do switch.

Agora você deve ter visualizado com êxito as estatísticas de RMON gráficas de uma interface em seu switch.