Objetivo

O SNMP (Simple Network Time Protocol) é a versão simplificada do NTP (Network Time Protocol). O NTP é o protocolo usado para sincronizar os relógios em uma rede. Ele fornece tempo em 100 milissegundos da hora exata, mas não autentica o tráfego.

A página de autenticação SNTP do switch permite que o administrador configure as chaves de autenticação do Network Time Protocol (NTP) para verificar uma origem de tempo. A autenticação SNTP deve ser usada somente em situações em que não é necessária uma autenticação forte, pois não fornece os mecanismos de filtragem complexos do NTP.

Este documento explica como definir a autenticação SNTP em um switch.

Dispositivos aplicáveis

- Sx250 Series

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

Versão de software

- 1.4.7.05 — Sx300, Sx500

- 2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Configurar a autenticação SNTP

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do switch.

Etapa 2. Escolha Avançado na lista suspensa Modo de exibição.

Etapa 3. Escolha Administration > Time Settings > SNTP Authentication.

Etapa 4. Marque a caixa de seleção Habilitar autenticação SNTP.

Etapa 5. Clique em Apply para atualizar o switch.

Etapa 6. Clique em Add.

Passo 7. Digite o número usado para identificar essa chave de autenticação SNTP no campo Authentication Key ID (ID da chave de autenticação).

Note: Neste exemplo, 121110 é inserido.

Etapa 8. Escolha uma chave de autenticação. As opções são:

- Definido pelo usuário (criptografado) — Essa opção criptografa a chave de autenticação.

- Definido pelo usuário (Texto sem formatação) — Essa opção exibe a chave de autenticação em texto simples.

Note: Neste exemplo, é escolhido o texto definido pelo usuário (texto simples).

Etapa 9. (Opcional) Insira a chave usada para autenticação no campo Authentication Key.

Note: Neste exemplo, 12112010 é inserido.

Etapa 10. Marque a caixa de seleção Habilitar Chave Confiável para permitir que o switch receba informações de sincronização somente de um servidor SNTP com o uso dessa chave de autenticação.

Etapa 11. Clique em Apply.

Etapa 12. (Opcional) Clique em Salvar.

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações de autenticação SNTP no switch.