Objetivo

A configuração de hora do sistema é muito importante em uma rede. Os relógios de sistema sincronizados fornecem um quadro de referência entre todos os dispositivos na rede. A sincronização de hora da rede é fundamental porque todos os aspectos de gerenciamento, proteção, planejamento e depuração de uma rede envolvem determinar quando os eventos ocorrem. Sem os relógios sincronizados, é impossível correlacionar com precisão os arquivos de log entre os dispositivos ao rastrear violações de segurança ou o uso da rede.

A sincronização de hora também reduz a confusão em sistemas de arquivos compartilhados, pois é importante que as horas de modificação sejam consistentes, independentemente do computador em que se encontram os sistemas de arquivos.

Os Switches Cisco Small Business suportam o Protocolo de Tempo de Rede Simples (SNTP - Simple Network Time Protocol) e, quando ativado, o switch sincroniza dinamicamente o tempo do dispositivo com o tempo de um servidor SNTP. O switch opera apenas como cliente SNTP e não pode fornecer serviços de hora para outros dispositivos.

Este artigo fornece instruções sobre como configurar a hora do sistema no switch.

Dispositivos aplicáveis

- Sx250 Series

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

Versão de software

- 1.4.7.05 — Sx300, Sx500

- 2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Configurar as configurações de hora do sistema no switch

Acesse a página Hora do sistema

A página Hora do sistema do utilitário baseado na Web fornece maneiras de configurar a hora do sistema, o fuso horário e o Horário de verão (DST).

Etapa 1. Efetue login no utilitário baseado na Web do seu switch e escolha Administration > Time Settings > System Time.

Note: Neste exemplo, foi usado o switch SG350X-48MP.

Os seguintes campos são exibidos:

- Tempo real (do servidor SNTP) — Hora do sistema no dispositivo. Mostra o fuso horário do Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ou o acrônimo para o fuso horário definido pelo usuário, se definido.

- Último servidor sincronizado — endereço, estrato e tipo do servidor SNTP a partir do qual a hora do sistema foi tomada pela última vez.

Etapa 2. Selecione a configuração de hora do sistema preferencial:

- Automatic Settings (Configurações automáticas) — Se isso estiver ativado, a hora do sistema será obtida de um servidor SNTP.

- Manual Settings (Configurações manuais) — Defina a data e a hora manualmente. A hora local é usada quando não há uma origem de hora alternativa, como um servidor SNTP.

Configurar hora automaticamente

Importante: Antes de configurar esse recurso, você deve primeiro configurar uma conexão com um servidor SNTP. Para saber como, clique aqui e obtenha as instruções.

Note: Você também pode aplicar a autenticação das sessões do SNTP. Para obter instruções sobre como configurar este recurso, clique aqui.

Etapa 1. Na área Main Clock Source (SNTP Servers) em Clock Source Settings (Configurações de origem do relógio), marque a caixa de seleção Enable para sincronizar dinamicamente o tempo do switch com o tempo de um servidor SNTP.

Note: Essa opção é marcada por padrão.

Etapa 2. (Opcional) Na área Alternate Clock Source (PC via sessões HTTP/HTTPS ativas), marque a caixa de seleção Enable para definir a data e a hora da configuração do computador usando o Hypertext Transfer Protocol (HTTP).

Etapa 3. Clique em Apply.

Etapa 4. (Opcional) Clique em Salvar para salvar as configurações no arquivo de configuração de inicialização.

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações automáticas de hora do sistema do switch.

Configurar hora manualmente

Etapa 1. Na área Main Clock Source (SNTP Servers) em Clock Source Settings (Configurações de origem do relógio), desmarque a caixa de seleção Enable para permitir a configuração manual das configurações de tempo.

Etapa 2. (Opcional) Na área Alternate Clock Source (PC via sessões HTTP/HTTPS ativas), marque a caixa de seleção Enable para definir a data e a hora da configuração do computador usando o Hypertext Transfer Protocol (HTTP).

Note: Neste exemplo, essa opção fica desmarcada.

Etapa 3. Na área Configurações do manual, insira a data atual no campo Data no formato AAAA-MMM-DD.

Note: Clicar no link aqui na frase acima do campo Data obtém automaticamente as configurações de tempo armazenadas no computador. Se esta opção for clicada, vá para a Etapa 5.

Note: Neste exemplo, 2017-mar-08 é usado.

Etapa 4. No campo Hora local, insira a hora no formato HH:MM:SS.

Note: Neste exemplo, 14:45:13 é usado.

Etapa 5. (Opcional) Na área Configurações de fuso horário, marque Obter fuso horário do DHCP para ativar a configuração dinâmica do fuso horário e do Horário de Verão do servidor DHCP. Se um ou ambos esses parâmetros podem ser configurados depende das informações encontradas no pacote DHCP. Se essa opção estiver habilitada, o cliente DHCP deverá estar ativado no dispositivo.

Note: O cliente DHCP oferece suporte à Opção 100, fornecendo configuração dinâmica de fuso horário. Habilitar esse recurso redefinirá as configurações manuais inseridas nas etapas 3 e 4. Se você habilitou esse recurso, vá para a Etapa 8.

Note: Neste exemplo, essa opção fica desmarcada.

O fuso horário da área DHCP exibe o acrônimo do fuso horário configurado do servidor DHCP. Esse acrônimo aparece na área Real.

Etapa 6. Escolha o deslocamento de fuso horário na lista suspensa Deslocamento de fuso horário.

Note: Neste exemplo, UTC é escolhido.

Passo 7. Insira o acrônimo de fuso horário próximo ao campo Acrônimo de fuso horário.

Note: Neste exemplo, PST ou Horário padrão do Pacífico é usado.

Etapa 8. Na área Configurações de horário de verão, marque a caixa de seleção Habilitar para habilitar o ajuste automático da hora atual para o horário de verão.

Etapa 9. No campo Deslocamento do conjunto de tempo, insira o número de minutos desviados do GMT que varia de 1 a 1440. O valor padrão é 60.

Etapa 10. Na área Tipo de economia à luz do dia, escolha o Tipo de economia à luz do dia que deseja implementar.

As opções são:

- EUA — Horário de verão (DST) é definido de acordo com as datas usadas nos EUA.

- Europeu - A Horário de Verão é estabelecida de acordo com as datas utilizadas pela União Europeia e outros países que utilizam essa norma.

- Por datas — o Horário de Verão é definido manualmente, tipicamente para um país diferente dos EUA ou de um país europeu. Insira os parâmetros descritos abaixo. Se esta opção for escolhida, vá para a Etapa 11.

- Recorrente — o Horário de Verão ocorre na mesma data todos os anos. Se esta opção for escolhida, vá para a Etapa 12.

Note: Neste exemplo, os EUA são escolhidos.

Etapa 11. (Opcional) Se Por datas tiver sido escolhido, insira a hora e a data em que a economia de dia ocorre.

- De — Dia e hora em que o Horário de Verão começa.

- Para — dia e hora em que o Horário de Verão termina.

Note: Neste exemplo, o Horário de Verão começa às 02:00 de 1º de março de 2017 e termina às 01:00 de 1º de março de 2018.

Etapa 12. (Opcional) Se a opção Recorrente foi selecionada, insira as informações apropriadas nos campos De e Para destacados.

- From — Escolha a data em que o DST começa a cada ano.

- Dia — Dia da semana em que o Horário de Verão começa todos os anos.

- Semana — Semana no mês em que o Horário de Verão começa todos os anos.

- Mês — Mês do ano em que o Horário de Verão começa todos os anos.

- Hora — Hora em que o Horário de Verão começa todos os anos.

- Até — Data em que o Horário de Verão termina a cada ano.

- Dia — Dia da semana em que o Horário de Verão termina todos os anos.

- Semana — Semana no mês em que o Horário de Verão termina todos os anos.

- Mês — Mês do ano em que o Horário de Verão termina todos os anos.

- Hora — Hora em que o Horário de Verão termina todos os anos.

Note: Neste exemplo, o DST começa a cada segundo domingo de março às 02:00 e termina a cada primeiro domingo de outubro às 02:00.

Etapa 13. Clique em Apply para salvar as configurações.

Etapa 14. (Opcional) Clique em Salvar para salvar as configurações no arquivo de configuração de inicialização.

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações de hora do sistema manual do switch.