Objetivo

O firmware é o programa que controla a operação e a funcionalidade do switch. É a combinação de software e hardware que tem código de programa e dados armazenados nele para que o dispositivo funcione.

A atualização do firmware melhora o desempenho do dispositivo, o que pode fornecer segurança avançada, novos recursos e correções de bugs. Esse processo também é necessário se você encontrar o seguinte:

- Desconexão de rede frequente ou conexão intermitente usando o switch

- Conexão lenta

O objetivo deste documento é mostrar como atualizar o firmware no switch.

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- Série CBS220 (Data Sheet) |2.0.0.17

Atualizar firmware no switch

Atualize o firmware

Importante: Antes de continuar, faça o download primeiro do firmware mais recente do switch a partir do link apropriado acima. Como alternativa, você pode seguir as etapas em Como baixar e atualizar o firmware em qualquer dispositivo. Se preferir usar a CLI (Command Line Interface, interface de linha de comando) para atualizar o firmware, clique aqui.

Passo 1

Faça login no utilitário baseado na Web do switch e escolha Administration > File Management > Firmware Operations.

Passo 2

Na página Operações de firmware:

- Clique no botão de opção Update Firmware (Atualizar firmware) como o Operation Type (Tipo de operação).

- Clique no botão de opção HTTP/HTTPS como Método de cópia.

- Para o nome do arquivo, clique em Procurar... e localize o arquivo de firmware baixado anteriormente de seu computador.

As opções do método de transferência variam de acordo com o modelo do seu switch. Para a série CBS250/CBS350, você pode escolher USB se quiser transferir firmware para o switch usando uma unidade flash USB. Nos switches da série CBS220, o método de transferência TFTP está disponível.

Etapa 3

Escolha o arquivo e clique em Abrir.

Passo 4

Clique em Apply.

Reinicialize o Switch

Para que a versão atualizada do firmware seja aplicada, o switch deve ser reinicializado.

Passo 1

Escolha Administration > Reboot.

Passo 2

Nesta página, digite o seguinte:

- Verifique se o padrão de Imediato está selecionado.

- (Opcional) Marque as caixas de seleção Restore to Fatory Defaults ou Clear Startup Configuration File, se desejado. Com qualquer uma das opções escolhidas, o switch executa essencialmente uma redefinição padrão de fábrica, pois as configurações em execução e de inicialização serão excluídas na reinicialização.

- Clique em Reiniciar.

O switch será reinicializado. Esse processo pode levar alguns minutos.

A opção de reinicialização imediata só está disponível nos switches CBS250/CBS350 e não nos switches CBS220.

Verifique o novo firmware

Para verificar se o novo firmware foi atualizado com êxito:

Passo 1

Escolha Administration > File Management > Firmware Operations.

Passo 2

Verifique a área Versão do firmware ativo para verificar se o firmware atualizado foi carregado com êxito no switch.

Bom trabalho! Agora você atualizou com êxito o firmware do seu switch Cisco Business.