Via IU da Web Via CLI

Objetivo

O firmware é o programa que controla a operação e a funcionalidade do switch. É a combinação de software e hardware que tem código de programa e dados armazenados nele para que o dispositivo funcione.

Atualizar o firmware melhora o desempenho do dispositivo, o que pode fornecer segurança avançada, novos recursos e correções de bugs. Esse processo também é necessário se você encontrar o seguinte:

- Desconexão frequente da rede ou conexão intermitente usando o switch

- Conexão lenta

O objetivo deste documento é mostrar a você como atualizar o firmware em seu switch.

Dispositivos aplicáveis | Versão de software

- CBS250 (DataSheet) | 3.0.0.69 (Baixe o mais recente)

- CBS350 (data sheet) | 3.0.0.69 (Baixe o mais recente)

- CBS350-2X (data sheet) | 3.0.0.69 (Baixe o mais recente)

- CBS350-4X (data sheet) | 3.0.0.69 (Baixe o mais recente)

Faça backup da sua configuração antes de atualizar o firmware. Você pode fazer isso navegando para Administração > Gerenciamento de arquivos > Operações de arquivo no menu. Faça o download de uma cópia da configuração atual em seu PC. Não é recomendável atualizar o firmware do dispositivo remotamente.

Atualizar o firmware no switch

Atualizar o firmware

Antes de continuar, certifique-se de fazer o download do firmware mais recente do seu switch no link apropriado acima. Como alternativa, você pode seguir as etapas em Como baixar e atualizar o firmware em qualquer dispositivo. Se preferir usar a Interface de Linha de Comando (CLI) para atualizar o firmware, selecione o botão de alternância na parte superior.

Passo 1

Faça login no utilitário baseado na Web do switch e escolha Administração > Gerenciamento de arquivos > Operações de firmware.

Passo 2

Na página Operações de Arquivo:

- Clique no botão de opção Update Firmware como o Tipo de operação.

- Clique no botão de opção HTTP/HTTPS como o Método de cópia.

- Para o Nome do arquivo, clique em Escolher arquivo e localize o arquivo de firmware baixado anteriormente de seu computador.

Escolha USB se quiser transferir o firmware para o switch usando uma unidade flash USB.

Etapa 3

Escolha o arquivo e clique em Abrir.

Passo 4

Clique em Apply.

Reinicialize o Switch

Para que a versão atualizada do firmware seja aplicada, o switch deve ser reinicializado.

Passo 1

Escolha Administration > Reboot.

Passo 2

Nesta página, digite o seguinte:

- Verifique se o padrão Imediato está selecionado.

- (Opcional) Marque as caixas de seleção Restaurar para padrões de fábrica ou Limpar arquivo de configuração de inicialização, se desejar. Com qualquer uma das opções escolhidas, o switch essencialmente executa uma redefinição padrão de fábrica, já que as configurações de execução e de inicialização serão excluídas na reinicialização.

- Clique em Reboot.

O switch será reinicializado. Esse processo pode levar alguns minutos.

Verifique o novo firmware

Para verificar se o novo firmware foi atualizado com êxito:

Passo 1

Escolha Administration > File Management > Firmware Operations.

Passo 2

Verifique a área Versão Ativa do Firmware para verificar se o firmware atualizado foi carregado com êxito no switch.

Bom trabalho! Você deve ter atualizado com êxito o firmware do switch.

Você está procurando mais artigos sobre o seu switch CBS250 ou CBS350? Confira qualquer um dos links abaixo para obter mais informações!

Configurações SNMP             SNMP Views             Grupos SNMP             Atualização de imagem DHCP             Força da senha             Configurações TCP e UDP             Segurança da porta             Configurações de hora             Práticas recomendadas do Smartport             Solução de problemas: sem endereço IP             Solucionar problemas de Smartports             Solucionar problemas de oscilação de link             Criar VLANs