Objetivo

O Roteador VPN Multifunção sem Fio Cisco RV130W com Filtragem da Web é um dispositivo de alto desempenho, flexível e fácil de usar, adequado para pequenas empresas. Agora com a filtragem da Web, o novo RV130W oferece conectividade altamente segura, de banda larga e sem fio para pequenos escritórios e funcionários remotos. Ele também pode ser usado como um roteador sem fio autônomo, ponto de acesso, ponte ou repetidor para implantações flexíveis, oferecendo proteção ao investimento conforme a sua empresa precisa evoluir.

Este artigo tem como objetivo fornecer especificações de produto sobre o RV130W Wireless Multifunction VPN Router com Filtragem da Web.

Note: Para saber mais sobre o RV130W Wireless Multifunction VPN Router com Filtragem da Web, clique aqui.

Especificações do produto

Especificações

Descrição

Padrões

IEEE 802.11a, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 802.1X (autenticação de segurança), 802.1Q (VLAN), 802.1D (Tensurina de abrangência ree), 802.11i (segurança WPA2), 802.11e (QoS sem fio), Routing Information Protocol (RIP) v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 1723), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 246) 10)

Sistema operacional

Linux

Antenas

2 antenas externas flexíveis

Tipo de cabeamento

Categoria 5e ou superior

Interfaces físicas

Especificações

Descrição

Portas

4 portas LAN Gigabit de 10/100/1000 Mbps com switch gerenciado, WAN, USB, porta do adaptador de energia de 12VDC

Botões

Botão de reinicialização, botão liga/desliga

LEDs

Alimentação, VPN, LAN (1-4), WAN, USB e WLAN

Slot de trava

Slot para trava Kensington

Especificações físicas

Dimensões físicas

(L x P x A)

149,86 x 29,9 x 150,11 mm (8,9 x 3,4 x 8,7 pol)

Peso

0,72 kg (1,6 lb)

Recursos de rede

Especificações

Descrição

Suporte a VLAN

Yes

Protocolos de rede

Servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

proxy DNS

Encaminhamento de proxy e multicast do Internet Group Management Protocol (IGMP)

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Dynamic Domain Name System (DynDNS), No Internet Protocol (NOIP)

Conversão de endereço de rede (NAT), Conversão de endereço de porta (PAT)

DMZ configurável por software para qualquer endereço IP da LAN

NAT de um para um

Gerenciamento de portas

Espelhamento de portas

Bonjour

Número de VLANs

5 VLANs ativas (intervalo 3-4096)

WLAN

Ponto de acesso sem fio 802.11n de alta velocidade incorporado

suplicante 802.1X

Yes

Protocolos de Roteamento

Roteamento estático

Roteamento dinâmico

RIP v1 e v2

Roteamento entre VLANs

Tradução de Endereço de Rede (NAT)

PAT, protocolo NAPT

Borda da rede (DMZ)

Configurável por software para qualquer endereço IP da LAN

Spanning Tree

Yes

Balanceamento de carga

Yes

Quality of Service (QoS)

Enfileiramento de WAN

3 filas

Suporte a Ponto de Código de Serviços Diferenciados (DSCP - Differentiated Services Code Point Support)

Classe de serviço (CoS)

Gerenciamento de largura de banda para priorização de serviços

IPv6

IPv4 e IPv6 de pilha dupla

tunelamento 6to4

Configuração automática de endereço stateless

Servidor DHCPv6 para clientes IPv6 na LAN

Cliente DHCP v6 para conectividade WAN

Internet Control Message Protocol (ICMP) v6

Roteamento estático IPv6

Roteamento IPv6 dinâmico com RIPng

Suporte a host IPv6

RADIUS IPv6

Network Time Protocol (NTP)

Camada 2

VLANs baseadas em 802.1Q, 32 VLANs ativas mais uma VLAN de gerenciamento

Tecnologia Wireless

Especificações

Descrição

Tipo de rádio e modulação

802.11b: espectro de propagação de sequência direta (DSSS), 802.11g: OFDM (orthogonal frequency division multiplexing), 802.11n: OFDM

WLAN

Ponto de acesso baseado no padrão IEEE 802.11n de 2,4 GHz com compatibilidade 802.11b/g

Canais operacionais

11 América do Norte, 13 a maior parte da Europa, seleção de canais automáticos

Isolamento sem fio

Isolamento sem fio entre clientes

Ganho de antena em dBi

2 antenas externas flexíveis

Potência de transmissão

802.11b: 16,5 dBm +/- 1,5 dBm; 802.11g: 15 dBm +/- 1,5 dBm; 802.11n: 12,5 dBm +/- 1,5 dBm

Sensibilidade do receptor

-87 dBm a 11 Mbps, -71 dBm a 54 Mbps, -68 dBm a mcs15, HT20, -66 dBm a mcs15, HT40

Radiofreqüência

Banda única, funciona em 2,4 GHz

Serviço de Domínio Sem Fio (WDS)

Permite que sinais sem fio sejam repetidos por até 4 dispositivos compatíveis

Modos operacionais

Roteador multifunção sem fio de dispositivo, modo de ponto de acesso com WDS, modo ponte ponto a ponto com WDS, modo ponte ponto a ponto com WDS, modo repetidor com WDS

Clientes WLAN ativos

Suporta até 64 clientes simultâneos no modo de roteador sem fio e no modo de ponto de acesso sem fio

Vários SSIDs

Suporta vários SSIDs (Service Set Identifiers Identificadores de Conjunto de Serviços), até 4 redes virtuais separadas

Segurança WLAN

WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA, WPA2-PSK, WPA2-ENT, 802.11i

Multimídia Wi-Fi

WMM, economia de energia WMM (WMM-PS)

Security

Especificações

Descrição

Controle de acesso

Sim, lista de controle de acesso de gerenciamento (ACL) mais ACL MAC

Gerenciamento seguro

HTTPS, complexidade de nome de usuário/senha

Firewall

Firewall SPI (Stateful Packet Inspection), encaminhamento e disparo de portas, prevenção de negação de serviço (DoS), DMZ baseada em software

Os ataques de DoS impediram:

- Inundação de SYN

- Echo Storm

- Inundação de ICMP

- Inundação de UDP

- Inundação de TCP

Bloqueia Java, cookies, ative-X, proxy HTTP

Filtro da Web

Filtra sites mal-intencionados e bloqueia sites prejudiciais

Proteção de origem de IP

Vincular endereços IP a endereços MAC

VPN

Gateway para Gateway IPsec VPN

10 túneis IPsec de gateway para gateway

IPsec de cliente para gateway

10 túneis IPsec cliente a gateway usando o cliente VPN GreenBow e ShrewSoft

VPN PPTP

no máximo 10 túneis

Passagem de VPN

Passagem IPSec/PPTP/Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)

Rendimento de VPN (IPsec)

50 Mbps

Configuração

Especificações

Descrição

Utilitário baseado na Web

Configuração simples, baseada em navegador (HTTP, HTTPS)

Protocolos de gerenciamento

Navegador da Web, SNMP (Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour, Universal Plug and Play (UPnP)

Gerenciamento remoto

Yes

Registro de eventos

Syslog local, remoto, alertas por e-mail

Diagnóstico de rede

Syslog local, remoto, alertas por e-mail

Atualização do firmware da Web

Firmware atualizável por meio de navegador da Web, arquivo de configuração importado e exportado

Protocolo de Configuração de Host Dinâmico (DHCP)

Cliente DHCP

host IPv6

Yes

redirecionamento HTTP

Yes

Hora do sistema

Suporta NTP, entrada manual de horário de verão

Idiomas

GUI support English

Ambiente

Especificações

Descrição

Alimentação

12V 2,5 A

Certificações

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Temperatura de operação

0° a 40°C (32° a 104°F)

Temperatura de armazenamento

-20° a 70°C (-4° a 158°F)

Umidade operacional

10% a 85%, sem condensação