Objetivo

O TR-069 define o CWMP (Wide Area Network Management Protocol, protocolo de gerenciamento de rede de longa distância de equipamentos nas instalações do cliente). Ele descreve a interação entre um servidor de configuração automática (ACS) e um ou mais endpoints que suportam CWMP. O TR-069 possibilita a instalação "sem toque", a implantação de novos serviços, a manutenção do firmware e a solução de problemas. A configuração da TR-069 nos telefones multiplataforma do telefone IP da Cisco séries 7800 ou 8800 permite que o dispositivo se comunique com o ACS e solicite atualizações. Ele também permitirá que o ACS acesse o telefone instantaneamente caso novos serviços sejam implantados.

O objetivo deste artigo é mostrar a você como configurar o TR-069 no telefone IP da Cisco série 7800 ou no telefone multiplataforma série 8800. Ele supõe que as configurações TR-069 no ACS já foram configuradas. Para concluir a configuração, são necessários os seguintes detalhes:

- Nome de usuário ACS

- Senha do ACS

- URL ACS

- Nome de usuário da solicitação de conexão

- Senha de solicitação de conexão

- (Opcional) URL do ACS de backup

- (Opcional) Nome de usuário do ACS de backup

- (Opcional) Senha do ACS de backup

Dispositivos aplicáveis

- 7800 Series

- 8800 Series

Versão de software

- 11.0.1

Configurar TR-069

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do telefone e clique em Admin Login > avançado.

Etapa 2. Clique na guia Voz.

Etapa 3. Clique na subguia TR-069.

Etapa 4. Em TR-069, escolha Sim na lista suspensa Ativar TR-069.

Note: O valor padrão é Não. Neste exemplo, Sim é escolhido.

Etapa 5. Insira o URL do ACS no campo URL do ACS. O URL do ACS é fornecido pelo ISP (Internet Service Provider [provedor de serviços de Internet]).

Note: Neste exemplo, www.cpeacs.com é inserido.

Etapa 6. Digite o nome de usuário no campo Nome de usuário ACS. Esse é o nome de usuário que permitiria que o telefone se conectasse ao ACS.

Note: Neste exemplo, CPE1 é inserido.

Passo 7. Digite a senha no campo Senha do ACS. Essa é a senha que permitiria que o telefone se conectasse ao ACS.

Etapa 8. Digite o nome de usuário da solicitação no campo Nome de usuário da solicitação de conexão. Isso será usado pelo ACS para autenticar o CPE.

Note: Neste exemplo, CPEUser é inserido.

Etapa 9. Digite a senha de solicitação no campo Senha de solicitação de conexão. Isso será usado pelo ACS para concluir o processo de autenticação com o CPE.

Etapa 10. (Opcional) Insira o valor do intervalo de informações no campo Intervalo de informações periódicas. O valor do intervalo é medido em segundos. Determina o intervalo no qual o telefone entra em contato com o ACS.

Note: O valor padrão é 20. Neste exemplo, 20 é usado.

Etapa 11. (Opcional) Verifique se Periódico Inform Enable (Habilitar informação periódica) está definido como Sim. Isso permite que o telefone se comunique periodicamente com o ACS. Isso pode ser alterado escolhendo uma opção na lista suspensa Habilitar informações periódicas.

Note: O valor padrão é Sim.

Etapa 12. (Opcional) Na lista suspensa Rastreabilidade TR-069, escolha Sim para ativar o rastreamento de transação TR-069. Escolha Não para desativar o recurso.

Note: O valor padrão é Não.

Etapa 13. (Opcional) Na lista suspensa Suporte do CWMP V1.2, escolha Sim para habilitar o recurso. Escolha Não para desativar.

Note: O valor padrão é Sim.

Etapa 14. (Opcional) Na lista suspensa TR-069 VoiceObject Init, escolha Sim para ativar o recurso. Escolha Não para desativar.

O valor padrão é Sim.Note:

Etapa 15. (Opcional) Na lista suspensa TR-069 DHCPOption Init, escolha Sim para ativar o recurso. Escolha Não para desativar.

Note: O valor padrão é Sim.

Etapa 16. (Opcional) Na lista suspensa Suporte de Fallback TR-069, escolha Sim para habilitar o recurso. Escolha Não para desativar.

Note: O valor padrão é Não.

Etapa 17. (Opcional) Insira a URL do ACS de backup no campo URL do ACS de BACKUP.

Note: Por padrão, este campo é deixado em branco.

Etapa 18. (Opcional) Insira o nome de usuário do ACS de backup no campo BACKUP ACS User.

Note: Por padrão, este campo é deixado em branco.

Etapa 19. (Opcional) Insira a senha do ACS de backup no campo Senha do ACS de BACKUP.

Note: Por padrão, este campo é deixado em branco.

Etapa 20. Clique em Enviar todas as alterações.

Agora você deve ter configurado TR-069 no seu telefone IP.

Verifique se TR-069 está funcionando

Etapa 1. Usando o Wireshark, execute uma captura de pacotes no telefone.

Note: Neste exemplo, o telefone está enviando um arquivo XML empacotado em um SOAP (Simple Object Access Protocol).

Você acabou de confirmar que a configuração TR-069 está funcionando.