Objetivo

A redefinição das configurações padrão do telefone Cisco IP Phone 7800 ou 8800 Series Multiplatform Phone permite reverter todas as configurações do telefone para as configurações padrão de fábrica. Isso normalmente é feito se você quiser remover as configurações existentes do telefone e reconfigurá-lo como na primeira vez.

O objetivo deste artigo é mostrar a você como executar uma redefinição remota de fábrica no telefone Cisco IP 7800 Series e no telefone Cisco IP 8800 Series através de um navegador da Web.

Dispositivos aplicáveis

- Telefone IP série 7800

- Telefone IP série 8800

Versão de software

- 11.0.1

Como fazer uma redefinição remota de fábrica

Etapa 1. No telefone IP, determine seu endereço IP pressionando o botão Aplicativos.

Etapa 2. Usando o botão de cluster de Navegação  , navegue até Status e pressione a tecla de função Selecionar.

Etapa 3. Navegue até Network status (Status da rede) e pressione a tecla de função Select (Selecionar).

Etapa 4. Procure o endereço IP e anote-o. Neste exemplo, o endereço IP é 192.168.2.139.

Etapa 5. No computador, inicie um navegador da Web e digite o seguinte formato na barra de endereços: http://<Phone IP>/admin/fatory-reset e pressione a tecla Enter.

Note: Neste exemplo, o telefone tem o endereço IP 192.168.2.139, portanto, http://192.168.2.139/admin/factory-reset é inserido na barra de endereços.

Etapa 6. Clique no link CONFIRMAR REINICIALIZAÇÃO DE FÁBRICA para continuar o processo de redefinição.

Passo 7. Aguarde alguns instantes enquanto o telefone está sendo redefinido. Você também notará que o telefone será reinicializado após o processo de redefinição ter sido concluído.

Agora você deve ter executado com êxito uma redefinição remota de fábrica no telefone IP da Cisco série 7800 ou no telefone IP da Cisco série 8800.