Objetivo

Os telefones multiplataforma Cisco IP Phone 7800 e 8800 Series compreendem um conjunto completo de telefones Voice-over-Internet Protocol (VoIP) que fornecem comunicação de voz sobre uma rede IP. Os telefones fornecem todos os recursos dos telefones comerciais tradicionais, como desvio de chamadas, rediscagem, discagem rápida, transferência de chamadas e chamada em conferência. Os telefones multiplataforma Cisco IP Phone 7800 e 8800 Series são destinados a soluções centralizadas em IP Private Branch Exchange (PBX) baseado em SIP (Session Initiation Protocol) de terceiros.

Os telefones multiplataforma Cisco IP Phone 7800 e 8800 Series permitem personalizar configurações como nome de telefone, papel de parede, logotipo, proteção de tela, visor de brilho, configuração de luz de fundo e assim por diante. Se preferir economizar energia, você pode desativar a luz de fundo em cada telefone em um momento predefinido. A área de trabalho do telefone permanece visível, mesmo com a luz de fundo desligada.

Este artigo fornece instruções sobre como definir as configurações do temporizador de luz de fundo por meio do utilitário baseado na Web ou da Interface Gráfica do Usuário (GUI) do telefone IP da Cisco 7800 ou do telefone multiplataforma 8800 Series.

Dispositivos aplicáveis

- 7800 Series

- 8800 Series

Versão de software

- 11.0

Definir configurações do temporizador de luz de fundo

Através do utilitário baseado na Web

Etapa 1. Acesse o utilitário baseado na Web do seu telefone IP e escolha Admin Login > Avançado.

Etapa 2. Escolha Voz > Telefone.

Etapa 3. Role para baixo até a área Tela e escolha o número de minutos de tempo ocioso que podem decorrer antes que a luz de fundo desligue da lista suspensa Cronômetro de luz traseira.

Note: O Cisco IP Phone 7811 não tem a opção Back Light Timer.

Note: Neste exemplo, Always On é escolhido.

Etapa 4. Clique em Enviar todas as alterações.

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações do temporizador de luz de fundo no telefone Cisco IP 7800 ou no telefone multiplataforma 8800 Series através do utilitário baseado na Web.

Através da GUI do telefone IP

Etapa 1. Pressione o botão Settings no seu telefone IP.

Etapa 2. Escolha preferências do usuário usando o botão de navegação do círculo .

Etapa 3. Escolha Preferências de tela.

Etapa 4. Escolha Backlight Timer. Neste exemplo, o Temporizador de luz de fundo está definido como 5m.

Etapa 5. Pressione o botão de navegação do círculo no telefone IP para ajustar as configurações do Temporizador de luz de fundo.

Note: Neste exemplo, Sempre ativo é escolhido.

Etapa 6. Pressione a tecla de função Definir para salvar as configurações.

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações do temporizador de luz de fundo no telefone Cisco IP 7800 ou no telefone multiplataforma 8800 Series através da GUI.