O utilitário FindIT Discovery não está mais em desenvolvimento ativo. Em vez disso, consulte FindIT Manager/Probe ou a mais recente ferramenta de gerenciamento, Cisco Business Dashboard.

Objetivo

O Cisco FindIT Network Discovery Utility permite que os usuários descubram facilmente produtos selecionados da Cisco conectados a uma rede. Isso permite que os usuários se conectem rapidamente à interface de usuário de um dispositivo, onde podem visualizar e gerenciar suas configurações.

O objetivo deste documento é explicar como instalar e usar o Cisco FindIT para acessar o utilitário de configuração dos switches gerenciados SG550XG e SG350XG Series.

Para obter uma demonstração completa do Network Discovery and Management via FindIT, veja o vídeo abaixo:

Carregando...

Dispositivos aplicáveis

- SG550XG

- SG350XG

Software aplicável

- LocalizarTI

Versão de software

- v2.0.0.73 - SG550XG/SG350XG

- v2.02 - FindIT

Table Of Contents

- Instalando o FindIT

- Habilitando FindIT

- Acesso ao Utilitário de Configuração da Web

Descoberta e gerenciamento de rede via FindIT

Instalando o FindIT

Para instalar o FindIT, digite www.cisco.com no seu navegador da Web e clique em Suporte. Em seguida, na barra de pesquisa Downloads, procure FindIT. Faça o download da versão mais recente do software FindIT compatível com seu sistema operacional. Neste tutorial, estamos usando o software v2.0.2 para o sistema operacional Microsoft Windows. Depois de instalado, execute o arquivo de instalação FindIT e siga as etapas do Assistente de instalação para instalar o software.

Note: Os navegadores abertos da Web serão fechados durante o processo de instalação; salve qualquer trabalho.

Habilitando FindIT

Depois de instalar o FindIT, ative a extensão FindIT no seu navegador da Web clicando na opção de configurações de controle apropriada para o seu navegador da Web. Em seguida, clique em FindIT para ativar a barra lateral. Em seguida, insira as credenciais do sistema operacional. Quando você fizer login, a barra lateral será exibida, exibindo uma lista hierárquica dos dispositivos conectados atualmente na rede. Passar o mouse sobre um dispositivo mostrará detalhes como o número do modelo, o endereço MAC e o endereço IP.

Se os dispositivos na rede estiverem configurados como uma pilha, o FindIT poderá detectá-los. Passe o mouse sobre o switch principal para revelar o tipo de dispositivo como "switch stack", juntamente com o número de dispositivos na pilha.Note:

Acesso ao Utilitário de Configuração da Web

Para acessar o utilitário de configuração da Web dos switches empilháveis SG550XG ou SG350XG, insira o endereço IP correspondente do dispositivo no URL do navegador da Web. Você também pode usar o FindIT para se conectar rápida e facilmente à GUI, simplesmente clicando duas vezes nos dispositivos detectados na sua rede na barra lateral. Depois de se conectar a um switch, você será solicitado a fazer login com um nome de usuário e uma senha. Depois de fazer login no switch, você pode gerenciar as configurações do switch. No lado esquerdo da página estão as guias de configuração básica. Aqui, você pode selecionar as guias e subguias desejadas para exibir e gerenciar as configurações e os recursos do dispositivo.

Conclusão

O Cisco FindIT é uma maneira fácil para os usuários descobrirem dispositivos selecionados da Cisco conectados à sua rede e acessarem rapidamente suas páginas de utilitário de configuração da Web. A página do utilitário de configuração da Web fornece uma interface gráfica para configurar e gerenciar configurações em dispositivos dentro de um navegador da Web integrado.