Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Configuração de CLI

Configuração de GUI

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve como configurar um canal de porta upstream em servidores Cisco UCS.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento dos canais de porta antes de tentar esta configuração.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Unified Computing Systems (UCS).

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

A configuração do canal da porta UCS está estaticamente definida para o modo Link Aggregation Control Protocol (LACP) ativo. Esta configuração não pode ser modificada; portanto, todas as configurações de canal de porta upstream também devem aderir ao modo LACP ativo. Como alternativa, você pode configurar as portas de switch upstream para o modo LACP passivo.

Configuração de CLI

Aqui está um exemplo da configuração da interface UCS que não pode ser modificada:

UCS1-B(nxos)# show run interface eth1/19

!Command: show running-config interface Ethernet1/19

!Time: Fri Oct 12 20:25:59 2012

version 5.0(3)N2(2.11)

interface Ethernet1/19

description U: Uplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,107,110-111,115,119,

168,175,179,183,200-201,279,283,379,383,555-556

channel-group 100 mode active

no shutdown

Esta é a configuração da interface port-channel:

UCS1-B(nxos)# show run interface po100

!Command: show running-config interface port-channel100

!Time: Fri Oct 12 20:21:19 2012

version 5.0(3)N2(2.11)

interface port-channel100

description U: Uplink

switchport mode trunk

pinning border

switchport trunk allowed vlan 1,107,110-111,115,119,

168,175,179,183,200-201,279,283,379,383,555-556

speed 10000

Você pode executar o comando show interface no canal de porta para mostrar os membros do canal de porta:

UCS1-B(nxos)# show interface po100

port-channel100 is up

Hardware: Port-Channel, address: 000d.eccd.665a (bia 000d.eccd.665a)

Description: U: Uplink

MTU 1500 bytes, BW 20000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA

Port mode is trunk

full-duplex, 10 Gb/s

Beacon is turned off

Input flow-control is off, output flow-control is off

Switchport monitor is off

EtherType is 0x8100

Members in this channel: Eth1/19, Eth1/20

O canal da porta upstream deve ser LACP para corresponder à configuração do UCS. Outras configurações podem estar presentes, mas (no mínimo) você deve ver esta configuração:

5k# show run int eth1/3

!Command: show running-config interface Ethernet1/3

!Time: Sat Oct 13 00:30:51 2012

version 5.1(3)N2(1)

interface Ethernet1/3

switchport mode trunk

spanning-tree port type edge trunk

channel-group 100 mode active

Observe o tronco de borda do tipo de porta spanning-tree em dispositivos NXOS. Essa configuração garante que, se um link oscilar, a porta volte imediatamente. Em uma situação de falha, é importante que as portas do switch upstream não se movam pelos estados STP, que prolongam o tempo de inatividade. Para obter mais informações sobre esse comando, consulte a borda do tipo de porta spanning-tree.

O equivalente do Cisco IOS a este comando é spanning-tree portfast trunk.

Consulte estes documentos para obter outras informações:

- Guia de configuração do software do switch multicamada Catalyst 3550

- O STP pode causar perda temporária de conectividade de rede quando ocorre um evento de failover ou failback (1003804)

Note: Use a Command Lookup Tool ( somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados nesta seção.

Configuração de GUI

1. Crie a interface Port Channel.

2. Selecione as portas e clique na seta dupla para adicioná-las ao Port Channel.

3. Depois de clicar em Concluir, o canal da porta aparece como inativo enquanto o LACP negocia com o switch upstream.

Se o switch upstream estiver configurado corretamente, o status geral será movido para um estado Up.

Troubleshoot

- Um canal de porta não aparecerá se a velocidade for diferente em ambos os lados. Este é um erro de configuração comum.

- Você pode precisar ativar todos os links individualmente primeiro e verificar as portas vizinhas. Use show cdp neighbor para verificar as portas vizinhas.