Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar

Diagrama de Rede

Cenários — Verificação de configuração

Verifique o status geral

Verificar detalhes de falhas

Exibir resultados do POST

Verificar

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento explica como usar o recurso UCS Will Boot e os comandos para executar rapidamente a verificação de status da configuração.

O recurso UCS Will Boot (Inicialização do UCS) permite que os usuários executem rapidamente uma verificação rápida para garantir que o blade esteja configurado corretamente para permitir que o BIOS continue. A verificação da configuração Will Boot é verificar a configuração da CPU e do DIMM. Essa verificação ajuda os usuários a depurar rapidamente problemas de inicialização.

O Cisco UCS oferece várias ferramentas para auxiliar nas verificações de configuração do Will Boot. Estas ferramentas consistem em: Comandos show status da linha de comando e show post, bem como Status geral da GUI do UCS Manager, Falhas e Exibir resultados do POST .

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você:

- Tenha um conhecimento funcional do software e hardware do blade de servidor Cisco UCS.

- Familiarize-se com os componentes e a topologia do Cisco UCS.

- Familiarize-se com o aplicativo Cisco UCS Manager.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Unified Computing System (UCS).

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Configurar

O recurso UCS Will Boot (Inicialização do UCS) fornece verificações de configuração para CPU e DIMM. Nesta seção, você verá as informações com a configuração necessária da CPU e do DIMM.

Configuração de CPU necessária (para execução)

- B200/B250—O menor número de CPU deve estar presente

- B440—CPU1 ou CPU2 (os dois mais baixos) Os soquetes de processador devem ser instalados para que a placa seja executada. Se a CPU1 ou a CPU2 estiver instalada e funcionar, qualquer outra combinação será executada.

Observação: a partir de agora, a Cisco oferece suporte apenas a 2 ou 4 configurações de CPU.

- A correspondência da CPU não é imposta.

Configuração de DIMM necessária (para execução)

- B200/B250—DIMM em A0, B0 ou C0 deve ser preenchido.

- B440—Um par de DIMM correspondente em CPU1 ou CPU2. O DIMM no banco mais baixo de qualquer canal com a CPU atual deve ser preenchido.

- A correspondência do DIMM não é necessária. Por exemplo, não há necessidade de instalar o DIMM uniformemente na CPU.

Como executar a verificação de configuração

- Status geral

- Falhas

- Ver resultados do teste automático quando religado (POST)

Diagrama de Rede

Essa é uma topologia típica usada com o Cisco Unified Computing System (UCS):

Cenários — Verificação de configuração

Verifique primeiro o status geral e depois as falhas e os resultados do POST.

Verifique o status geral

A primeira coisa a verificar é o Status geral. Esse recurso no Cisco UCS permite que os usuários verifiquem rapidamente o status geral do servidor. Esta seção explica como visualizar o status geral e como ele se parece quando o UCS detecta falhas de CPU ou DIMM. Conclua estes passos:

1. Faça login no Cisco UCS Manager.

2. No painel de navegação, escolha a guia Equipment.

3. Escolha Equipment > Chassis > Chassis Number > Chassis Number > Servers e, em seguida, escolha o servidor que pretende verificar o estado geral.

4. No painel de trabalho à direita, escolha a guia Geral. Você vê Status geral: em Status.

5. Em uma condição normal, o Status geral deve ser exibido ok.

6. Se o blade não estiver configurado adequadamente e o UCS detectar falhas de CPU ou DIMM, ele mostrará falha na computação. O UCS com status geral de falha na computação é mostrado nesta figura.

7. Você também pode verificar o Status geral se emitir o comando show status.

Verificar detalhes de falhas

Você pode ver os detalhes de status de um blade de servidor. Esta seção explica como visualizar os detalhes do status e a descrição das falhas. Se o UCS detectar parte das CPUs/DIMMs inoperantes, o status geral mostrará Degraded (Degradado). Como mostrado aqui, o UCS Manager exibe que o blade está com status geral degradado. Conclua estes passos:

1. Faça login no Cisco UCS Manager.

2. No painel de navegação, escolha a guia Equipment.

3. Escolha Equipment > Chassis > Chassis Number > Chassis Number > Servers e, em seguida, escolha o servidor que pretende verificar o estado geral.

4. No painel de trabalho à direita, escolha Geral. Verifique o status geral em Status.

5. Escolha a janela de exibição Detalhes do Status para verificar os detalhes do status.

6. Clique na guia Faults para visualizar a descrição e os detalhes das falhas.

7. O status detalhado também pode ser exibido se você usar o comando show status details.

Exibir resultados do POST

Você pode visualizar qualquer erro coletado durante o processo de autoteste ao ligar para uma lâmina do servidor. Esta seção explica como exibir os resultados do POST. Conclua estes passos:

1. No painel Navegação, clique na guia Equipamento.

2. Na guia Equipment, escolha Equipment > Chassis > Chassis Number > Servers.

3. Escolha o servidor para o qual deseja exibir os resultados do POST.

4. No painel Trabalho, clique na guia Geral.

5. Na área Ações, clique em Exibir resultados do POST.

A caixa de diálogo Resultados do POST lista os resultados do POST para o servidor blade.

6. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Resultados do POST.

7. Você também pode exibir os resultados do POST se usar o comando show post.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Arquitetura do Cisco UCS Manager

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems