Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Etapas de pré-instalação

Etapas de instalação

Etapas da pós-instalação

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece instruções de instalação do Cisco UCS para mídia do Windows Server 2003 para o número de unidade lógica (LUN) da rede de acesso ao armazenamento (SAN).

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco UCS.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Etapas de pré-instalação

Conclua estes passos antes da instalação:

1. Se o multipath estiver habilitado para o disco de LUN, desative temporariamente todos os caminhos, exceto um.

2. Se o software de verificação de vírus estiver ativado na máquina de mídia virtual, desative-o temporariamente.

3. Sua máquina cliente que executa o console do UCS deve ter um DVD-ROM e uma unidade de disquete (uma unidade). Se não houver uma unidade de disquete, você precisará executar um programa de emulação de unidade de disquete, que não é fornecido pela Cisco.

4. Na mídia de recuperação do Windows Server 2003, você precisa dos drivers do adaptador de armazenamento para a instalação, como D:\OEM\DRIVERS\MassStorage\QLogic.

5. Com base no tipo de placa secundária e na edição da instalação do Windows, copie os drivers relevantes na unidade de disquete (A:). Por exemplo, se você instalar o Windows Server 2003 Enterprise x64 em um blade com uma placa de mezanino Qlogic, precisará copiar esses arquivos para A:

D:\OEM\Drivers\Massstorage\Qlogic\64Bit\B_Q23WX64STORV91736\*.*

Etapas de instalação

Conclua estes passos:

1. No UCS, inicie o KVM Console.

2. No KVM, escolha Ferramenta > Iniciar mídia virtual. Isso inicia o console KVM Virtual Media.

3. Coloque o DVD de recuperação do Windows Server 2003 no DVD-ROM.

4. No console KVM Virtual Media, marque Mapped para montar o DVD. Isso torna o conteúdo do DVD disponível para o blade.

5. Certifique-se de que a a unidade de disquete tem drivers de placa secundária relevantes. Consulte Etapas de pré-instalação para obter mais informações.

6. No console KVM Virtual Media, marque a caixa Mapped em A: Disquete.

7. Quando solicitado Deseja que este dispositivo seja emulado como um disquete, verifique NÃO.

8. Na GUI do UCS Manager, clique em Redefinir e clique em OK para reiniciar o blade com cuidado.

9. Quando a lâmina reinicializar, pressione F6 para acessar o menu de inicialização. Uma lista de opções de inicialização é exibida.

10. Escolha Cisco Virtual CD/DVD 1.16.

11. Pressione Enter para inicializar.

12. Pressione qualquer tecla para inicializar a partir do CD.

13. Quando solicitado na parte inferior da tela de Configuração do Windows, pressione F6 para carregar drivers de terceiros.

Aviso: Etapa importante! Pressione F6 antes que o prompt mude.

14. O Setup could not determine the type of one or more mass storage device prompt (A configuração não pôde determinar o tipo de um ou mais dispositivos de armazenamento em massa) é exibido. Escolha S para um dispositivo adicional.

15. Pressione Enter para selecionar seu driver.

16. Se a instalação perguntar se você deseja usar o driver de disquete ou o driver que veio do Windows, escolha S para usar o driver no disquete.

17. O Setup informa que ele carrega o suporte para o dispositivo de armazenamento em massa. Press Enter.

18. Escolha C para a configuração personalizada.

19. Pressione F8 para aceitar o EULA.

20. Siga as instruções e selecione o disco SAN no qual deseja instalar o sistema operacional. Conclua as etapas de formatação da unidade conforme apropriado.

21. Quando começa a copiar arquivos, a instalação solicita o driver de armazenamento em massa novamente. Desmarque a caixa de seleção Mapeado em A: para desmontar. Em seguida, marque "A:" para remontar. Desta vez, quando perguntado Deseja que este dispositivo seja emulado como um disquete, verifique SIM. Este é um bug conhecido.

22. Pressione Enter para continuar. A cópia continua.

Quando a cópia for concluída, a instalação reiniciará o blade.

23. Inicialize a partir do disco da SAN.

24. Se a mensagem Uma conexão EMS foi detectada for exibida, clique em OK.

25. Se for solicitado que você confirme a instalação de drivers sem logotipo, é importante responder SIM sempre.

26. Você deve inserir manualmente o nome do computador, o nome de usuário, a chave do produto, a data, o fuso horário, etc.

Etapas da pós-instalação

Conclua estes passos:

1. Quando o Windows Server 2003 é inicializado, ele solicita o CD2. Escolha o diretório \OEM\R2 no disco de recuperação, como D:\OEM\R2, e clique em OK. O R2 é instalado.

2. Abra o Gerenciador de dispositivos. Você vê muitos dispositivos em amarelo. Estas etapas instalam os drivers.

3. No explorador de arquivos, execute D:\OEM\Drivers\CHIPSET\INTEL_CHIPSET_V9.1.0.1012\Setup.exe. Isso instala os drivers do chipset Intel.

4. Instale o driver de vídeo de D:\OEM\Drivers\Video_ServerEngines\*setup.exe.

5. Atualize o driver de rede a partir do Gerenciador de dispositivos.

1. Clique com o botão direito do mouse em Ethernet controller.

2. Selecione atualizar driver.

3. Forneça o caminho para o arquivo inf em D:\OEM\Drivers\NETWORK_OPLIN\PROXGB\<32 ou 64 bits>.

6. Siga as mesmas etapas para a controladora Ethernet adicional.

7. Para o controlador SCSI desconhecido, atualize o controlador a partir da inf: D:\OEM\Drivers\MassStorage\LSI\<32 ou 64 bits> e selecione LSI SAS.

8. Reative o multipath.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

No momento, não há procedimento de solução de problemas disponível para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems