Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Diagrama de Rede

Convenções

Tarefa principal

1. Firmware da transferência de Cisco.com

Gerenciamento de firmware do 2.1 com GUI

2.2 Gerenciamento de firmware com CLI

Verificar

Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento apresenta algumas dicas comuns para simplificar seu processo diário de gerenciamento de firmware.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você:

- Tenha um conhecimento em funcionamento do software e do hardware da lâmina do server de Cisco UCS.

- Seja familiar com o GUI de gerenciador UCS.

- Compreenda o impacto e as implicações dos comandos diferentes descritos neste original

- Seja familiar com os componentes e a topologia UCS. Refira o diagrama para uma solução típica

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada em Cisco UCS.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos usados neste original começaram com uma configuração padrão. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Diagrama de Rede

Olhares típicos de uma topologia de Cisco UCS qualquer outra coisa semelhante:

Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Tarefa principal

1. Firmware da transferência do cisco.com

Conclua estes passos:

1. Navegue ao homepage do centro SW e selecione uma categoria de produto.

2. Escolha um produto da árvore hierárquica que aparece.

3. Selecione um tipo do software se os tipos múltiplos do software existem para o produto que você selecionou.

4. Clique o nome da imagem, e os detalhes para essa imagem parecem com uma opção transferir.

5. Clique Image.bin. Você deve aceitar o contrato de licença padrão do utilizador final de Cisco (EULA).

Uma vez que você aceita o EULA, a transferência começa.

Gerenciamento de firmware do 2.1 com GUI

Antes que você execute o gerenciamento de firmware, refira condições prévias para a upgrade de firmware ou o downgrade. Recomenda-se que todo o gerenciamento de firmware esteja segurado com o GUI.

Firmware instalado vista

Termine estas etapas a fim ver o firmware instalado no UCS com o GUI:

1. Log no Cisco UCS Manager.

2. No painel de navegação, clique a aba do equipamento.

3. Clique a aba do gerenciamento de firmware na placa do trabalho.

4. Clique a aba instalada do firmware.

Pacotes

A aba dos pacotes:

- Mantém-se a par de todos os pacotes no sistema

- Mostra imagens excluídas

- Quando todas as imagens são suprimidas, o pacote está removido da aba

Imagens

A aba das imagens:

- Permite que você obtenha a informação em imagens individuais no pacote

- Permite que você suprima das imagens

- Todas as imagens associadas a um pacote são suprimidas uma vez, o pacote são removidas da aba do pacote

Tarefas da transferência

Quando você transfere um pacote da imagem de firmware, uma interconexão da tela precisa pelo menos duas vezes mais o espaço disponível quanto o tamanho do pacote da imagem de firmware. Se o bootflash não tem o espaço suficiente, suprima do firmware Obsoleto, de arquivos principais, e de outros objetos desnecessários da interconexão da tela. Antes que você transfira um pacote novo, verifique o espaço livre disponível na tela interconecta:

1. No painel de navegação, selecione o equipamento.

2. Expanda a tela interconecta, e interconexão seleta da tela #.

3. Clique o tab geral na placa do trabalho à direita.

4. Expanda a informação do armazenamento local.

5. Verifique ambos tela interconecta.

6. Suprima de imagens e de pacotes se o espaço é limitado.

Use a aba das tarefas da transferência a fim transferir o firmware. O nome da imagem de firmware pode estar entre um e 16 caráteres alfanuméricos. Você não pode usar espaços ou nenhuns caracteres especiais, e você não pode mudar este nome depois que o objeto salvar. As transferências e os unpackages do sistema o pacote e distribuem-no aos ambos tela interconectam. Você pode olhar o progresso na aba FS.

Desta tela, você pode transferir, atualizar, e ativar o firmware.

2.2 Gerenciamento de firmware com CLI

Termine estas etapas a fim ver o firmware instalado no UCS com o CLI:

1. Registre em Cisco UCS com o CLI.

2. Emita o comando system do espaço.

3. Incorpore o firmware da mostra expandem o comando.

Veja o firmware instalado

F340-31-17-FI-A#

F340-31-17-FI-A# scope system

F340-31-17-FI-A /system # show firmware expand

UCSM:

Running-Vers: 1.0(1e)

Activate-Status: Ready

Fabric Interconnect A:

Running-Kern-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Running-Sys-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Startup-Kern-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Startup-Sys-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Act-Kern-Status: Ready

Act-Sys-Status: Ready

Bootloader-Vers:   v1.2.0(06/19/08)

o firmware do espaço é um comando CLI útil a que o permita:

- Supressão

- Transferência

- Espaço — para transferir tarefas

- Mostra — tarefas, evento, fsm, imagem, e pacote da transferência

A atualização e a ativação da imagem são feitas do espaço dos componentes individuais

firmware do espaço

F340-31-17-FI-A#

F340-31-17-FI-A# scope firmware

F340-31-17-FI-A /firmware # ?

delete    Delete managed objects

download  Download

exit      Exit from command interpreter

scope     Changes the current mode

show      Show system information

F340-31-17-FI-A /firmware #

Verificar

Não há atualmente nenhuma informações disponíveis específica da verificação para esta configuração

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems