Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Verifique os vizinhos Ethernet do Cisco Discovery Protocol (CDP) e os vizinhos FC

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como verificar o Switch SAN (Storage Area Network, rede de área de armazenamento) Fibre Channel (FC) de upstream conectado a um FI (Unified Computing System, sistema de computação unificada).

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Interconexões em malha UCS e UCS Manager

- Switch de armazenamento Cisco MDS ou Nexus

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Geralmente, é muito fácil determinar o endereço IP de um switch ethernet upstream conectado a uma interconexão de estrutura UCS com o uso do comando show cdp neighbors do prompt nxos. No entanto, a maioria de nós enfrenta dificuldades para descobrir informações semelhantes para um switch FC upstream conectado a uma interconexão de estrutura UCS.

Verifique os vizinhos Ethernet do Cisco Discovery Protocol (CDP) e os vizinhos FC

Um exemplo do laboratório:

WW-SV-115-A-A(nxos)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,

V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,

s - Supports-STP-Dispute

Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform      Port ID

BGL-SV-CAT6K-01        mgmt0         179    R S I     WS-C6503-E    Gig2/18

BGL-SV-N5548UP-01-14(SSI15430M56)

Eth1/9        161    S I s     N5K-C5548UP   Eth1/16

BGL-SV-N5548UP-02-15(SSI15430MAW)

Eth1/11       153    S I s     N5K-C5548UP   Eth1/17

Se o FC de interconexão de estrutura estiver configurado para o modo de comutação, você poderá usar o comando show topology para buscar as informações necessárias.

Se o FC de interconexão de estrutura estiver configurado para o modo de host final, você poderá usar o comando show npv internal info external-interface all para buscar as informações necessárias.

WW-SV-115-A-A(nxos)# show npv internal info external-interface all

External Interface Info:

========================

Interface Information:

ifindex: fc1/32, Port VSAN: 200, Internal FLOGI VSAN: 200, fcid: 0xd10241              < FABRIC INTERCONNECT PORT & ITS FCID

Internal FLOGI Done: True, In Progress: False

FSM current state: NPIVP_EXT_IF_ST_UP

fabric mgmt addr: 10.76.78.15                                                                                     <UPSTREAM SWITCH IP ADDRESS

fabric pwwn: 20:43:54:7f:ee:e2:ac:80, fabric nwwn: 20:c8:54:7f:ee:e2:ac:81              <UPSTREAM SWITCH WWN

my pwwn: 20:20:8c:60:4f:4f:4f:c0, my nwwn: 20:c8:8c:60:4f:4f:4f:c1                          <FABRIC INTERCONNECT WWN

fcf_mac: 8c60:4f4f:4fe7

Pinned Server Intf Count: -3

------------ OUTPUT TRUNCATED ------------

WW-SV-115-A-A(nxos)# show interface fc 1/32

fc1/32 is up

Hardware is Fibre Channel, SFP is short wave laser w/o OFC (SN)

Port WWN is 20:20:8c:60:4f:4f:4f:c0                                                                          <FABRIC INTERCONNECT PWWN (re-verified)

Admin port mode is NP, trunk mode is off

------------ OUTPUT TRUNCATED ------------

Você obtém o endereço IP do switch SAN FC de upstream. No entanto, isso não revela a porta à qual a interconexão de estrutura está conectada. Para encontrar as informações da porta, você precisa fazer login no Switch SAN FC de upstream e verificar o banco de dados FLOGI.

BGL-SV-N5548UP-02-15# show flogi database | include 20:20:8c:60:4f:4f:4f:c0

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE        VSAN    FCID           PORT NAME               NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

fc2/3            200   0xd10241  20:20:8c:60:4f:4f:4f:c0 20:c8:8c:60:4f:4f:4f:c1                <UPSTREAM SWITCH PORT AND FABRIC INTERCONNECT FCID & WWN

Assim, você pode concluir que a porta de interconexão de estrutura fc1/32 com PWWN 20:20:8c:60:4f:4f:4f:c0 e FCID 0xd10241 foi aprendida no Switch FC SAN de upstream com o endereço IP 10.76.78.15 na porta fc2/3.

A GUI do UCS Manager também pode ser usada para descobrir as informações relacionadas ao endereço IP dos switches upstream.

Em primeiro lugar, a política de informação tem de ser ativada.

Etapa 1. No painel Navegação, clique na guia Equipamento.

Etapa 2. Na guia Equipamento, clique no nó Equipamento.

Etapa 3.No painel Trabalho, clique na guia Política.

Etapa 4.Clique na subguia Políticas globais.

Etapa 5.Na área de política de informações, selecioneEnabled (Habilitado).

Etapa 6.Clique em SaveChanges.

Em seguida, você precisa navegar até a guia Vizinhos para a respectiva interconexão de estrutura.

Etapa 1.No painel Navegação, clique na guia Equipamento.

Etapa 2.Na guia Equipamento, expanda Equipamento>Interconexões de estrutura.

Etapa 3. Clique na interconexão de estrutura para a qual deseja visualizar os vizinhos da SAN.

Etapa 4.No painel Trabalho, clique na guia Vizinhos.

Etapa 5.Clique na subguia SAN, conforme mostrado na imagem.

Para verificar as mesmas informações (depois de habilitar a política) da CLI.

WW-SV-115-A# scope fabric-interconnect a|b

WW-SV-115-A /fabric-interconnect# show san-neighbors

Informações Relacionadas

- Modos de switching Ethernet do Cisco Unified Computing System

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems