Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Configuração da política de exportação de log

Configuração de nível de registro

Verificar

Servidor externo

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como configurar os registros do Mecanismo de Gerenciamento de Dados (DME - Data Management Engine) a serem exportados para um servidor externo com o uso do protocolo de cópia segura (SCP - Secure Copy Protocol) para preservar os registros.

O Unified Computing System Manager (UCSM) armazena arquivos de log para seus processos em /var/sysmgr/sam_logs/. Esses registros podem ser lidos pelo administrador pela coleção de um suporte técnico UCSM ou com o uso do comando tail-mgmt-log no escopo local-mgmt.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Acesso à linha de comando (CLI) para o domínio do UCS

- Servidor externo

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Interconexões em malha UCS 6248

- UCSM 2.2(7b)

- CentOS 6.7

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Configuração da política de exportação de log

Note: Essas etapas de configuração são documentadas no Guia de monitoramento do sistema CLI do Cisco UCS Manager, na seção Configuração de falhas, eventos e registros > Exportador de arquivo de log. É altamente recomendável que você leia o guia de monitoramento na íntegra .

Etapa 1. Comece com a inspeção da política de exportação de log atual.

ucs-04-B# scope monitoring

ucs-04-B /monitoring # scope sysdebug

ucs-04-B /monitoring/sysdebug # scope log-export-policy

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy # show

Log Export Policy:

Remote server:

admin state: Disabled

Use Passwordless Ssh: Yes

Etapa 2. Exiba as configurações que podem ser modificadas.

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy # set

admin-state       admin state

descr             Description

hostname          Remote server

passwd            password

passwordless-ssh  Use Passwordless Ssh

path              remote path

proto             protocol

user              remote user

Etapa 3. Configurar um servidor externo.

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy # set hostname 192.168.0.100

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set user ucs

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set passwd

password:

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set path /var/log/

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set admin-state enabled

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set proto scp

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # set passwordless-ssh yes

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy* # commit-buffer

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/log-export-policy #

Configuração de nível de registro

O administrador pode precisar aumentar o nível de registro de um módulo de registro específico. Os comandos aqui mostram os módulos que podem ser configurados.

ucs-04-B # scope monitoring

ucs-04-B /monitoring # scope sysdebug

ucs-04-B /monitoring/sysdebug # scope mgmt-logging

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/mgmt-logging #

reset  Reset mgmt logging levels

save   Save mgmt logging parameters

set    Set mgmt logging property values

show   Show system information

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # show

Log File Size Limit:         5242880

Name                  Level  Default Level

--------------------- ------ -------------

adaptor               Info   Info

agdriver              Info   Info

ape                   Info   Info

app_hostag_agcore     Info   Info

app_sam_bladeAG       Info   Info

app_sam_cim           Info   Info

app_sam_controller    Info   Info

app_sam_dcosAG        Info   Info

app_sam_dme           Info   Info

app_sam_hostagentAG   Info   Info

app_sam_licenseAG     Info   Info

app_sam_nicAG         Info   Info

app_sam_portAG        Info   Info

app_sam_rsdAG         Info   Info

app_sam_serverAG      Info   Info

app_sam_snmp          Info   Info

app_sam_statsAG       Info   Info

app_sam_svcmonAG      Info   Info

app_sam_switchAG      Info   Info

app_synagent_fileAG   Info   Info

app_unittest_testsvc  Info   Info

auth                  Info   Info

autocond              Info   Info

bio_stream            Info   Info

bios                  Info   Info

callhome              Info   Info

catalog               Info   Info

char_stream           Info   Info

compute               Info   Info

core_transactor       Info   Info

core_utils            Info   Info

diag                  Info   Info

doer                  Info   Info

domain                Info   Info

equipment             Info   Info

ether                 Info   Info

event_                Info   Info

event_channel         Info   Info

exception_handling    Info   Info

fabric                Info   Info

fault                 Info   Info

fcpool                Info   Info

filter                Info   Info

fsm                   Info   Info

http_client           Info   Info

ippool                Info   Info

iptfwconfig           Info   Info

locator               Info   Info

Os comandos aqui exemplificam como o administrador pode modificar o nível de registro de app_sam_dme, o módulo de registro de DME.

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # set

all     All mgmt logging modules

file    Mgmt logging file parameters

module  Specific mgmt logging module

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # set module app_sam_dme

crit    Crit

debug0  Debug0

debug1  Debug1

debug2  Debug2

debug3  Debug3

debug4  Debug4

info    Info

major   Major

minor   Minor

warn    Warn

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # set module app_sam_dme debug4

ucs-04-B /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # show

Log File Size Limit:         5242880

Name                  Level  Default Level

--------------------- ------ -------------

adaptor               Info   Info

agdriver              Info   Info

ape                   Info   Info

app_hostag_agcore     Info   Info

app_sam_bladeAG       Info   Info

app_sam_cim           Info   Info

app_sam_controller    Info   Info

app_sam_dcosAG        Info   Info

app_sam_dme           Info   Debug4

app_sam_hostagentAG   Info   Info

app_sam_licenseAG     Info   Info

app_sam_nicAG         Info   Info

app_sam_portAG        Info   Info

app_sam_rsdAG         Info   Info

app_sam_serverAG      Info   Info

app_sam_snmp          Info   Info

app_sam_statsAG       Info   Info

app_sam_svcmonAG      Info   Info

app_sam_switchAG      Info   Info

app_synagent_fileAG   Info   Info

app_unittest_testsvc  Info   Info

auth                  Info   Info

autocond              Info   Info

bio_stream            Info   Info

bios                  Info   Info

callhome              Info   Info

catalog               Info   Info

char_stream           Info   Info

compute               Info   Info

core_transactor       Info   Info

core_utils            Info   Info

diag                  Info   Info

doer                  Info   Info

domain                Info   Info

equipment             Info   Info

ether                 Info   Info

event_                Info   Info

event_channel         Info   Info

exception_handling    Info   Info

fabric                Info   Info

fault                 Info   Info

fcpool                Info   Info

filter                Info   Info

fsm                   Info   Info

http_client           Info   Info

ippool                Info   Info

iptfwconfig           Info   Info

locator               Info   Info

O aumento no nível de registro causa um aumento no número de mensagens registradas. Na maioria dos casos, isso só deve ser modificado se solicitado pelo Cisco Technical Assistance Center (TAC).

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Servidor externo

Como mostrado aqui, o Servidor syslog contém vários arquivos .tgz que foram exportados do domínio UCS.

[admin@localhost /var/log]# ls -la logs.ucs-04-B* | tail -n 5

-rw-r--r--. 1 root root 476911 Dec  8 09:10 logs.ucs-04-B.151208141033.tgz

-rw-r--r--. 1 root root 276423 Dec  8 09:29 logs.ucs-04-B.151208142904.tgz

-rw-r--r--. 1 root root 456043 Dec  8 09:33 logs.ucs-04-B.151208143342.tgz

-rw-r--r--. 1 root root 480427 Dec  8 09:57 logs.ucs-04-B.151208145722.tgz

-rw-r--r--. 1 root root 119322 Dec  8 10:04 logs.ucs-04-B.151208150403.tgz

A extração de um deles como exemplo mostra que ele contém um arquivo svc_sam_dme.log.6.gz que, sem essa configuração em vigor, o UCS teria que excluir para salvar mensagens de log mais recentes.

[admin@localhost /var/log]# tar -vxzf logs.ucs-04-B.151208145722.tgz

bootflash/sysdebug/log_export/ucs-04-B/151208145722/

bootflash/sysdebug/log_export/ucs-04-B/151208145722/svc_sam_dme.log.6.gz

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Manual de recursos de monitoramento do Cisco UCS

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems