Contents

Introduction

Configuração usada

Prerequisites

Procedimento

Introduction

Este artigo descreve o procedimento para instalar o RHEL na configuração RAID local em um servidor UCSC C240 M5 autônomo.

Configuração usada

UCSC-C240-M5L

Controladora RAID: HBA SAS Cisco 12G (UCSC-SAS-M5)

HDDs do setor 4K

CIMC: 3.1(3 bis)

OS: RHEL 7.3

Prerequisites

1. Baixe o ISO do RHEL e o ISO do controlador:

RHEL: rhel-server-7.3-x86_64-boot.iso

ISO do driver: ucs-cxxx-drivers-linux.3.1.3.iso

(No ISO, navegue para Storage -> LS -> UCSC-SAS-M5 -> RHEL -> RHEL7.3 -> mpt3sas-23.00.00.00_el7.3-1.x86_64.iso.gz )

2. Se você extrair o arquivo mpt3sas-23.00.00.00_el7.3-1.x86_64.iso.gz, você obterá o driver ISO -> mpt3sas-23.00.00.00_el7.3-1.x86_64.iso

3. Da mesma forma, se estiver usando um controlador UCSC-RAID-M5 em seu servidor, você poderá navegar até o driver correspondente.

Procedimento

Etapa 1. Como o servidor tem drives de setor de 4k, realizaremos uma inicialização UEFI. O pedido de inicialização deve ser semelhante a:

Etapa 2. Abra o KVM e mapeie o ISO do RHEL:

Etapa 3. Pressione F6 e inicialize a partir da UEFI: vDVD1.24 mapeado para Cisco vKVM

Etapa 4.Selecione a opção "Install Red Hat Enterprise Linux 7.3" (Instalar o Red Hat Enterprise Linux 7.3) e pressione "e"

Etapa 5. Você verá a tela abaixo:

Etapa 6. Digite o comando "linux dd" e faça uma ação Ctrl + x

Passo 7. O comando acima iniciará o modo Interativo:

Etapa 8. Desmapeie o ISO do RHEL e mapeie o ISO do driver da controladora:

Etapa 9. Digite "r" para atualizar a lista de discos de driver:

Etapa 10. Agora você verá a lista ISO do driver da controladora. Digite "7" e faça a seleção:

Etapa 11. Digite ‘1’ e ‘c’ para continuar:

Etapa 12. O driver .rpm está dentro do arquivo .iso. Você pode receber um aviso de que "DD repo content not a file" (Não é um arquivo), mas é apenas um aviso - o driver teria sido instalado.

Etapa 13. Você deve estar no menu "Seleção do dispositivo do disco do driver" novamente. Desmapeie o ISO do driver e mapeie o ISO do RHEL novamente. Pressione "r" para atualizar e depois - pressione "c" para continuar com a instalação do RHEL. O instalador deve ser capaz de reconhecer o controlador RAID e os discos gerenciados por ele.