Contents

Discussões relacionadas da comunidade de suporte da Cisco

Recuperando um armazenamento de dados VMWare após atualizar/rebaixar o firmware em controladoras RAID selecionadas da Cisco

Introduction

A intenção deste documento é resolver o problema da perda de VMWare Datastores ao rebaixar Firmware (FW) em determinadas Controladoras RAID da Cisco.

O problema afeta qualquer combinação do seguinte hardware/software da Cisco:

Servidores:

UCSC-C3160, UCSC-C220-M4s, UCSC-C220-M4L, UCSC-C240-M4S, UCSC-C240-M4SX, UCSC-C240-M4S2, UCSC-C240 M4L, UCSC-C22-M3S, UCSC-C22-M3L, UCSC-C24-M3S, UCSC-C24-M3S2, UCSC-C24-M3L, UCSC-C460-M4

Controladores de armazenamento:

UCS-RAID-9266-8i, UCS-RAID-9266CV-8i, UCS-RAID-9271-8i, UCS-RAID-9271CV-8i, UCS-RAID-9285CV-E, UCS-RAID-9286CV-8E, UCC SC-MRAID-12G, UCSC-MRAID12G-512, UCSC-MRAID12G-1GB, UCSC-MRAID12G-2GB, UCSC-MRAID12G-4GB, UCSC-SAS9300-8E, UCSC-C3X60-R4GB, UCSC-C3X60-HBA, UCSC-C3X60-R1GB

Firmware do chassi:

Esse problema afeta os clientes que tentam fazer o downgrade da versão 2.0(4) ou posterior para a versão 2.0(3) ou anterior. Isso também afetará determinados clientes que atualizam para versões de firmware que ainda não foram corrigidas (atualizações de 2.0(3) e anteriores para 2.0(6f) e anteriores).

Note: A atualização afeta apenas os clientes com uma combinação de servidores C220/C240 M3 e controladoras Raid baseadas em 9271CV-8i/9271-8i.

Visibilidade/impacto do cliente:
Os clientes podem ver que os datastores VMWare se perdem após a atualização/rebaixamento específicos do FW. Isso não afetará as unidades de inicialização VMWare. No cliente VSphere, o status do armazenamento de dados pode ser semelhante a este:

Os usuários também podem ver as seguintes mensagens nos arquivos /var/log/vmkernal.log:

Solução:

A VMWare forneceu uma solução alternativa localizada aqui: http://kb.vmware.com/kb/1011387

A solução recomendada é do cliente vSphere, mas também há instruções baseadas em webUI e CLI na página.

Do ESXi 5.x Cliente vSphere

1.    Faça login no vSphere Client e selecione o servidor no painel de inventário.

2.    No painel Hardware da guia Configuração, clique em Armazenamento.

3.    Clique em Adicionar armazenamento.

4.    Selecione o tipo de armazenamento Disco/LUN.

5.    Clique em Next.

6.    Na lista de LUNs, selecione o LUN que tem um nome de armazenamento de dados exibido na coluna Rótulo do VMFS.

Nota: O nome presente na coluna Rótulo VMFS indica que o LUN é uma cópia que contém uma cópia de um armazenamento de dados VMFS existente.

7.    Clique em Next.

8.    Em Opções de montagem, estas opções são exibidas:

a.    Manter assinatura existente: Monte o LUN de forma persistente (por exemplo, monte o LUN em reinicializações)

b.    Atribuir uma nova assinatura: Renigalize o LUN

c.     Formatar o disco: Reformate o LUN

Notas:

Formatar o disco exclui todos os dados existentes no LUN. Antes de tentar assinar novamente, certifique-se de que não há máquinas virtuais em execução no volume VMFS em qualquer outro host, pois essas máquinas virtuais se tornam inválidas no inventário do vCenter Server e devem ser registradas novamente em seus respectivos hosts.

9.    Selecione a opção desejada para o volume.

10. Na página Pronto para concluir, revise as informações de configuração do armazenamento de dados.

11. Clique em Finish.