Contents

Introduction

Pré-requisito

Gerenciamento de fio duplo com FEX

Single Connect com FEX (também conhecido como Single Wire Management)

Direct Connect para interconexão de estrutura sem FEX

Suporte para adaptadores PCIe redundantes

Requirements

Conceitos básicos da descoberta

Políticas de descoberta

Metodologia de solução de problemas

Política de descoberta de servidor reconhecido pelo usuário

Política de conectividade de gerenciamento reconhecida pelo usuário

Tela de conexão híbrida

Solução de problemas de descoberta

Cabeamento impróprio

Políticas iniciais de firmware

Examinando os pacotes de firmware UCSM

Políticas de posicionamento vCon

Políticas de disco local UCSM

Melhores práticas

Práticas recomendadas com descoberta

Configuração da política de posicionamento vCon - Práticas recomendadas

Práticas recomendadas para gerenciamento de unidades de vários volumes

Informações Relacionadas

Discussões relacionadas da comunidade de suporte da Cisco

Introduction

A finalidade deste documento é descrever a integração, a solução de problemas e as práticas recomendadas para o produto Cisco Unified Computing System (UCS) C-Series.

Visão geral da conectividade básica da integração do UCS C-Series

- A integração do Unified Computing System Manager (UCSM) foi introduzida na versão 1.4 do UCSM para implantações de pequena escala com infraestrutura separada para gerenciamento.

- Começando com a versão 2.0(2) O suporte básico escalável para servidores integrados é iniciado.

- A integração e a conectividade evoluíram com o lançamento de novo hardware e software nas versões 2.1 e 2.2 do UCSM.

- Atualmente, há suporte para três modos de conectividade principais para servidores rack C-Series integrados UCSM.

1. Gerenciamento de fio duplo

2. Single Connect (também conhecido como Single Wire Management)

1. Direct Connect para a interconexão de estrutura

- Vários slots PCIe nos servidores C-Series oferecem uma variedade de opções de conectividade suportadas

Pré-requisito

Compreensão dos servidores UCS B e C-series

http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/index.html

Gerenciamento de fio duplo com FEX

- Introduzida na versão 2.0(2) e substituída a topologia anterior

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-0-2/b_UCSM_202_C-Integration/b_UCSM_202_C-Integration_chapter_01.html#reference_D893866B8BDF451DB568FA67912E3317

Single Connect com FEX (também conhecido como Single Wire Management)

- Apresentado no UCSM versão 2.1

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-1/b_UCSM2-1_C-Integration/b_UCSM2-1_C-Integration_chapter_010.html

Direct Connect para interconexão de estrutura sem FEX

- Apresentado no UCSM versão 2.2

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-2/b_C-Series-Integration_UCSM2-2/b_C-Series-Integration_UCSM2-2_chapter_0110.html

Para os servidores Cisco UCS C220 M4 e Cisco UCS C240 M4, você pode usar placa-mãe de LAN modular (MLOM) ou placa de interface virtual (VIC) para integrar com o Cisco UCS Manager no modo SingleConnect ou de conexão direta. O adaptador para conectividade está selecionado conforme explicado abaixo:

- Somente MLOM: Quando apenas MLOM está presente no servidor, o adaptador de conectividade é, por padrão, MLOM,

- Adaptadores MLOM e VIC: MLOM é o adaptador de conectividade padrão.

- Sem MLOM:

- Sem MLOM e VIC: Não há suporte para SingleConnect ou conexão direta.

Suporte para adaptadores PCIe redundantes

- Os adaptadores redundantes DEVEM ser cabeados de modo que cada placa esteja conectada aos dois lados da estrutura em um cluster

Vários tipos de conectividade são suportados em um único domínio UCS, desde que você esteja no nível de software UCSM apropriado.

Requirements

Conceitos básicos da descoberta

- Por padrão, um novo servidor UCS C-Series de fábrica descobrirá automaticamente quando conectado a uma estrutura UCS usando um dos modelos de conectividade suportados.

- Você deve atender aos requisitos mínimos, mas em geral os servidores C-Series com Cisco Integrated Management Controller (CIMC) versão 1.4(4) ou superior podem ser descobertos.

- Conecte o servidor da maneira que você deseja que ele seja descoberto (por exemplo, cabo duplo ou único).

- Verifique se o servidor está nos níveis mínimos de firmware necessários para suportar a integração.

- Por padrão, a conectividade de gerenciamento e a descoberta de servidores são automáticas, você pode controlar isso com as Políticas globais.

- A descoberta de servidor e FEX é uma condição RACE. O primeiro conectado e ligado será descoberto primeiro.

- Os números FEX são o mesmo esquema de ID que o chassi. Se você tiver 2 chassis, adicione 2 FEXs, os números serão 3 e 4, respectivamente

Políticas de descoberta

- As Políticas globais de descoberta estão localizadas na guia Equipamento

- 3 As políticas se aplicam à descoberta de integração C-Series.

1: Política de descoberta de FEX - nº de links, canal de porta versus Pinned

2: Política de descoberta de rack - descoberta imediata e inventário ou espera pela ação do usuário

3: Política de conectividade de gerenciamento de rack - Identificação automática de fio duplo ou único ou necessidade de entrada do usuário

Metodologia de solução de problemas

Política de descoberta de servidor reconhecido pelo usuário

- O servidor aparece no UCSM, mas a descoberta (inventário e disponibilidade) não ocorre.

- O status geral é mostrado como inoperável até que o usuário reconfirme o servidor.

- Número de servidor atribuído mesmo que o inventário não esteja concluído.

Política de conectividade de gerenciamento reconhecida pelo usuário

- A conexão de gerenciamento não foi estabelecida até que o usuário forneça a entrada.

- Servidor->Inventário->CIMC

- Selecione o tipo de conexão, somente os tipos de conexão disponíveis serão exibidos.

- Depois que o tipo de conexão de gerenciamento é escolhido, ele não pode ser alterado sem uma redescoberta (Decom/Recom)

Tela de conexão híbrida

- Para servidores UCS C-Series, você pode visualizar o caminho de conexão para gerenciamento e dados através da guia Equipment -> Server->Hybrid Display.

- Isso pode ser útil para solucionar problemas de conectividade e verificar os tipos de conexão de gerenciamento.

- Os links vermelhos indicam que não há um VIF ativo no link. Isso é normal para servidores Dual-Wire que não estão ativos.

- Se você reconectar um servidor integrado a portas diferentes das descobertas nele, você deverá decom/recomunicá-lo ao servidor para as operações adequadas.

- Passar o mouse sobre o link fornecerá detalhes adicionais.

Solução de problemas de descoberta

- Principais causas para a descoberta correta do servidor

- As configurações do CIMC não são padrão. (O problema mais típico para servidores não estão prontos para uso)

- Política de descoberta ou política de conexão de gerenciamento definida como Confirmado pelo usuário

- O servidor não está no catálogo do UCSM

- O firmware CIMC ou VIC não está nos níveis apropriados (CIMC Minimum for Discover 1.4(4)).

- Conectividade imprópria

Cabeamento impróprio

- LOM e adaptador de estrutura em diferentes FEX

- LOM conectado ao FEX com VIC diretamente conectado à estrutura.

Políticas iniciais de firmware

- Os servidores podem ser descobertos desde que estejam executando um nível apropriado de firmware

- As versões 1.4 e 2.0(1) só seriam executadas e descobertas com o CIMC FW versão 1.2(2l)

- Começando com a versão 2.0(2), qualquer firmware do CIMC após o mínimo de 1.4(4) permitiria a descoberta.

- Somente o firmware fornecido com uma versão apropriada dos pacotes de software UCS é compatível com a integração UCSM.

- Após a descoberta, todos os servidores devem ser atualizados (atualizados/rebaixados) para o pacote suportado.

- Cada nota de versão descreve o suporte para versões mistas.

Examinando os pacotes de firmware UCSM

Políticas de posicionamento vCon

- Uma vantagem dos servidores UCS C-Series são vários adaptadores PCIe.

- Por padrão, o UCS colocará automaticamente os adaptadores Virtual Network Interface Card (vNIC) ou Virtual Host Bus Adapter (vHBA) em adaptadores físicos.

- Uma política de posicionamento de rede determina a qual adaptador físico um vNIC e/ou vHBA específico será atribuído.

- Ao usar várias placas e tipos de placas, é importante gerenciar vNICs/vHBAs para obter a conectividade de rede desejada.

- VCons são abstrações de adaptadores físicos e fornecem um método para mapeamentos consistentes de PCIe para um perfil de serviço, independentemente de quantas placas físicas estão instaladas.

- Definir a ordem desejada para vNICs e vHBAs permite que o sistema os coloque automaticamente em vCONs.

- Ao criar um perfil de serviço, você pode explicitamente colocar as vNICs para fornecer conectividade determinística.

- Isso é feito por meio do posicionamento vNIC/vHBA

Há dois motivos principais para especificar manualmente o posicionamento vNIC/vHBA para servidores integrados C-Series.

- Impedindo o mapeamento automático para adaptadores que não são usados pelo UCSM (por exemplo, LOMs C460 ou adaptadores conectados externamente)

- Engenharia de tráfego (por exemplo, FCoE em um adaptador e Ethernet no outro).

Políticas de disco local UCSM

Além dos slots PCIe, a outra decisão importante em termos de formato para escolher servidores C-Series é a quantidade e a flexibilidade das configurações de unidades.

- Os servidores blade suportam um máximo de 4 unidades, em que os servidores C-Series de montagem em rack suportam até 24 unidades atualmente.

- O UCSM fornece gerenciamento de configurações de unidades locais por meio de políticas de disco locais que fazem parte dos perfis de serviço.

- A implementação atual das políticas de disco local é limitada no escopo e ainda não atende a alguns dos requisitos dos clientes. Para compensar os usuários, é possível continuar a usar ferramentas fora do UCSM para personalizar as configurações da unidade.

- O segredo para configurar unidades locais para um servidor C-Series é a compreensão das políticas de disco locais.

- O gerenciamento de firmware de controladores e unidades também é obtido por meio de perfis de serviço.

- Uma política de disco local descreve como uma unidade lógica (virtual) será configurada no controlador raid usando os recursos disponíveis.

- Dependendo dos recursos do controlador, as opções de configuração de disco local incluem.

- RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

- SEM RAID

- Qualquer configuração

- Sem armazenamento local

- A configuração de proteção impede que um perfil de serviço com uma política de disco local que NÃO corresponda à configuração real no controlador seja aplicada.

- Isso protegerá os dados em um volume existente durante a Mobilidade do Perfil de Serviço.

Melhores práticas

Práticas recomendadas com descoberta

- Use a Confirmação automática da política de descoberta de servidor de rack mesmo que você tenha um ambiente de 160 servidores.

- Se o servidor for compatível com o Single Connect, faça o cabeamento para obter a conectividade desejada e use a política de gerenciamento do AutoAcknowledge.

- Observe que se você conectar LOMs e SFPs, Shared-LOM será o modo padrão do sistema.

- Se você remover as LOMs após a descoberta da LOM compartilhada, perderá a conectividade de gerenciamento.

- Ao usar mais de 1 VIC no modo Single Connect, o slot da placa primária será usado para gerenciamento. Se essa placa tiver uma falha catastrófica, os dados podem continuar na segunda placa, mas o gerenciamento pelo UCSM seria perdido.

- Decom/Recom é necessário para estabelecer um caminho de gerenciamento diferente entre LOM compartilhado e banda lateral, ou no caso de uma falha de VIC.

- A habilitação de ambas as políticas de Reconhecimento de Usuário requer 2 reconfirmações

- Descubra primeiro os FEXs e renumere-os antes de descobrir os servidores porque você terá que colocá-los off-line e isso poderá interromper a descoberta do servidor.

Configuração da política de posicionamento vCon - Práticas recomendadas

- As políticas de posicionamento são projetadas para fornecer numeração PCIe consistente ao mover perfis entre servidores com um número diferente de adaptadores.

- A colocação automática será suficiente, a menos que você tenha uma configuração que exija controle rigoroso da colocação do vNIC/vHBA. Os Exemplos Incluem:

- Servidores com adaptadores integrados gerenciáveis pelo UCSM que você não deseja usar (por exemplo, C460).

- Usando adaptadores que podem ser descobertos pelo UCSM para conectar-se a redes externas (por exemplo, Broadcom, Intel, etc.)

- Separação rígida do tráfego FCoE e do tráfego Ethernet.

Práticas recomendadas para gerenciamento de unidades de vários volumes

- SEMPRE use a configuração de proteção ao mover perfis de serviço entre servidores, a menos que sua intenção seja reconfigurar as unidades lógicas no controlador, destruindo assim todos os dados nas unidades.

- Se você precisar de qualquer configuração que não seja um único volume ou todas as unidades para serem volumes RAID 0 individuais, use uma política de disco local de qualquer configuração.

- Se você precisar apenas de um único volume e achar que pode aumentar seu volume existente ou criar um volume adicional no futuro, use uma política de disco local de qualquer configuração.

- Se você tiver um servidor C-Series autônomo existente com unidades lógicas e dados nessas unidades, ainda poderá integrar sem perder os dados se associar um provedor de serviços que tenha uma política de disco local de qualquer configuração.

Informações Relacionadas

Exemplo de configuração de integração de servidores C-Series UCSM

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-infrastructure-ucs-manager-software/116741-troubleshoot-ucsm-00.html

http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-mount-ucs-managed-server-software/products-installation-and-configuration-guides-list.html

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/ucs-virtual-interface-card-1240/data_sheet_c78-699459.html

https://www.ciscolive.com/online/connect/sessionDetail.ww?SESSION_ID=77758&backBtn=true

Problema conhecido:

CSCup69532 A funcionalidade de servidor 'remover' do UCSM não funciona