Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema: Interrupções inesperadas do ambiente de dimensionamento horizontal SAP HANA

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como as soluções de dimensionamento horizontal SAP HANA (Performance Analytic Appliance) com armazenamento VNX de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) e se aplicam ao dispositivo Cisco SAP HANA, bem como às implementações de Integração Personalizada de Data Center (TDI) SAP HANA. Ele também explica como a configuração de multipath muda para atenuar interrupções inesperadas do ambiente.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problema: Interrupções inesperadas do ambiente de dimensionamento horizontal SAP HANA

Para o SAP HANA, os sistemas de arquivos de dados e registro necessários são montados via fibre channel a partir do armazenamento EMC VNX. A montagem e desmontagem dos dispositivos é controlada pela API de armazenamento SAP HANA e é baseada no módulo Multipath do Mapeador de Dispositivos Linux (DM-MP). A configuração consiste em oito caminhos (ativos/passivos) para cada dispositivo de armazenamento.

Com o SUSE Linux Enterprise System 11.3, o kernel Linux 3.0.101-0.40 foi detectado um bug na lógica de vários caminhos onde o contador de tempo limite de acesso médio não está sendo redefinido. Devido ao bug, o dispositivo de armazenamento será colocado off-line quando o contador atingir um valor de 2.

Isso pode resultar em interrupções inesperadas do ambiente de dimensionamento horizontal SAP HANA.

O bug não é encontrado desde que o hardware e o cabeamento estejam livres de erros.

Solução

Atualize o kernel do SUSE Linux Enterprise System 11.3 para a versão 3.0.101-0.47.52.1 ou superior e ajuste os seguintes parâmetros no arquivo /etc/multipath.conf:

rr_min_io

flush_on_last_del

fast_io_fail_tmo

dev_loss_tmp

O arquivo de configuração resultante deve ser semelhante a este:

defaults {

user_friendly_names     no

}

devices {

device {

vendor                 "DGC"

product                ".*"

product_blacklist      "LUNZ"

features               "0"

hardware_handler       "1 emc"

path_selector          "round-robin 0"

path_grouping_policy   group_by_prio

failback               immediate

rr_weight              uniform

no_path_retry          5

rr_min_io              1000

path_checker           emc_clariion

prio                   emc

flush_on_last_del      yes

fast_io_fail_tmo       off

dev_loss_tmo           120

}

}

Note: O white paper da EMC VNX Configuration Recommendations for SAP HANA TDI, página 20, não menciona essas alterações porque o white paper foi criado antes que o bug do kernel fosse detectado.

Informações Relacionadas

- Artigo do KB da EMC 203541 - "SUSE Linux DM-MPIO on VNX storage perdendo caminhos aleatoriamente em um ambiente SAP HANA TDI"

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems