Contents

Introduction

Informações de Apoio

Problema: O adesivo de preenchimento de DIMM blade UCS M5 não corresponde à documentação

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve um problema com um antigo adesivo de preenchimento de DIMM de blade UCS M5 que não reflete a documentação on-line atual.

Informações de Apoio

O teste pós-FCS descobriu que a configuração ideal da população de DIMMs era diferente das especificações publicadas originalmente. As regras da população original funcionam corretamente, mas o desempenho ideal pode ser obtido com o uso das últimas diretrizes, conforme publicadas na documentação. A etiqueta sob a tampa da lâmina foi alterada em ECO EA553015, que foi implementada em maio de 2018, e a documentação técnica foi atualizada em dezembro de 2017. Aproximadamente 15.000 a 20.000 blades foram vendidos com o adesivo de preenchimento original do DIMM.

Note: Somente os servidores blade M5 tinham adesivos não otimizados.  Os servidores em rack não vêm com adesivos de preenchimento DIMM, portanto eles não são afetados por esse problema.

Produtos afetados:

- UCS B200 M5

- UCS B480 M5

- A tampa superior (800-46239-01) tem rev B0 (adesivos fixos têm rev C0)

- O número de montagem superior (68-5800-04) tem a rev A0 (a versão fixa é B0)

Problema: O adesivo de preenchimento de DIMM blade UCS M5 não corresponde à documentação

O adesivo da população DIMM sob a tampa dos blades UCS M5 não corresponde às informações na documentação on-line do UCS.

Ambas as configurações são válidas e suportadas. O adesivo antigo não deve impedir a descoberta ou qualquer outro problema, além de não ser a configuração ideal para o desempenho. Note-se que o diferencial de desempenho é marginal (aproximadamente 1%).

Solução

O adesivo original da população de DIMMs não está incorreto, mas os clientes devem ser direcionados para a documentação on-line para obter a configuração mais recente e ideal.

Para referência, aqui está o velho adesivo da B200-M5:

Para referência, aqui está o velho adesivo da B480-M5:

Informações Relacionadas

- Nota de serviço e instalação do servidor blade Cisco UCS B200 M5 - Diretrizes de preenchimento de memória

- Nota de serviço e instalação do servidor blade Cisco UCS B480 M5 - Diretrizes de preenchimento de memória

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems