Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Dicas para Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece dicas úteis de solução de problemas para o Unified Computing System (UCS) SAN.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento da UCS SAN.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Dicas para Troubleshooting

Verifique se o vHBA tem FLOGI na estrutura da SAN.

1. Faça login no UCS CLI e conecte-se ao NXOS.

# connect nxos a|b

(nxos)# show npv flogi-table

Verifique se o FCID do WWPN está atribuído e se o VSAN está correto.

2. Como alternativa, no switch Cisco MDS, verifique se o WWPN tem FLOGI.

SV-35-06-MDS9222i# show flogi database

SV-35-06-MDS9222i# show fcns database

Verifique o zoneamento no switch MDS para certificar-se de que o vHBA (WWPN) e o destino de armazenamento estejam on-line e na mesma zona.

SV-35-06-MDS9222i# show zoneset active vsan 1000

Verifique se o vHBA pode ver o destino durante a inicialização da SAN.

No UCS Manager, se o blade puder ser inicializado a partir da SAN, o UCS Manager "Ordem de inicialização real" deve ser capaz de ver o WWPN de todos os destinos.

Ao inicializar a lâmina, pressione F2 para entrar no BIOS e navegue até o Gerenciador de inicialização. O BIOS deve ser capaz de ver o LUN para inicialização.

Para o adaptador PALO, neste estágio (quando o SO ainda não foi iniciado), você também pode se conectar ao adaptador para verificar se o vHBA tem FLOGI e PLOGI.

Depois que o SO for inicializado, a saída será diferente. Isso é esperado.

Para um adaptador M71KR-E, ao inicializar o servidor, pressione Control + E para entrar no utilitário de configuração Emulex HBA. Em seguida, escolha o vHBA e liste o dispositivo de inicialização. O vHBA deve ser capaz de ver o destino.

Verifique se o vHBA tem o ID de LUN correto para inicialização a partir da SAN.

A política de inicialização associada ao perfil de serviço tem a configuração de inicialização. Verifique se o WWPN do destino está correto e se o ID do LUN também corresponde ao LUN definido no armazenamento.

A seguir, um exemplo do armazenamento da EMC. No grupo de armazenamento, o LUN 1301 é mapeado para o host com ID 0, que deve corresponder à ID definida na política de inicialização.

Verifique se o destino FC pode ver o vHBA (WWPN) e se ele tem PLOGI para o destino.

Verifique se a imagem personalizada do ESXi da Cisco é usada para o SAN Boot.

Se o ESXi não conseguir ver o LUN na SAN enquanto o vHBA vê o LUN durante o estágio de inicialização, é provável que a imagem do ESXi não tenha o driver certo. Verifique se o cliente está usando a imagem personalizada do ESXi da Cisco. Acesse o site da VMware e procure "Cisco ESXi" para fazer download da imagem personalizada da Cisco.

Imagem personalizada da Cisco para ESXi 5.1.0

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=CISCO-ESXI-5.1.0-GA-25SEP2012&productId=285

Imagem personalizada da Cisco para ESXi 5.0.0 U1

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=CISCO-ESXI-5.0.0-U1-28AUG2012&productId=268

Imagem personalizada da Cisco para ESXi 4.1 U2

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=OEM-ESXI41U2-CISCO&productId=230

Imagens ISO do vSphere 5.0 Rollp (fornece uma imagem ISO ESXi instalável que inclui drivers para vários produtos produzidos por parceiros VMware), por exemplo com o servidor C220 M3, CIMC 1.46c e LSI 9266-8i. Mesmo a imagem personalizada do ESXi não tem o driver para detectar o armazenamento local.

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=ROLLUPISO_50_2&productId=229

Consulte também a nota de versão de rollup

http://www.vmware.com/support/vsphere5/doc/vsphere-esxi-50-driver-rollup2-release-notes.html

Verifique se o ESXi está usando o mesmo driver de fnic correto.

Ative o SSH e o ESX SHELL e o logon no host ESXi. Em seguida, execute vmkload_mod -s fnic.

Verifique se o host pode ver todos os caminhos para o destino de armazenamento do VMware ESXi.

1. Verifique as informações de LUN que podem ser vistas por qualquer vHBA.

~ # esxcfg-scsidevs -c

Device UID                            Device Type      Console

Device                                 Size             Multipath PluginDisplay Name

naa.6006016081f0280000e47af49150e111  Direct-Access    /vmfs/devices/disks/naa.60060

16081f0280000e47af49150e111  40960MB   NMP     DGC Fibre Channel Disk (naa.600601608

1f0280000e47af49150e111)

naa.6006016081f028007a6ffec12985e111  Direct-Access    /vmfs/devices/disks/naa.600601

6081f028007a6ffec12985e111  51200MB   NMP     DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f

028007a6ffec12985e111)

naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111  Direct-Access    /vmfs/devices/disks/naa.600601

6081f02800ca79c3b09150e111  10240MB   NMP     DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f

02800ca79c3b09150e111)

2. Verifique qual vHBA pode ver quais LUNs.

~ # esxcfg-scsidevs -A

vmhba1      naa.6006016081f0280000e47af49150e111

vmhba1      naa.6006016081f028007a6ffec12985e111

vmhba1      naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111

vmhba2      naa.6006016081f0280000e47af49150e111

vmhba2      naa.6006016081f028007a6ffec12985e111

vmhba2      naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111

Neste exemplo acima, vmhba1 e vmhba2 podem ver os 3 LUNs.

3. Verifique os caminhos para os LUNs.

~ # esxcfg-mpath -b

naa.6006016081f0280000e47af49150e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f02800

00e47af49150e111)

vmhba1:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:

44:60:44:fa

vmhba1:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:

44:60:44:fa

naa.6006016081f028007a6ffec12985e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f028007a

6ffec12985e111)

vmhba1:C0:T0:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:

44:60:44:fa

vmhba1:C0:T1:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T0:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T1:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:

44:60:44:fa

naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f02800ca

79c3b09150e111)

vmhba1:C0:T0:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:

44:60:44:fa

vmhba1:C0:T1:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T0:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T1:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:

44:60:44:fa

Neste exemplo, há quatro caminhos para cada LUN: dois de vmhba1 e dois de vmhba2.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems