Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Comandos para Troubleshooting

Exemplo de saída de depuração

Configuração incorreta do modo de túnel

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como configurar o Generic Routing Encapsulation (GRE) sobre IPSec entre um Cisco VPN 5000 Series Concentrator e um roteador Cisco executando o software Cisco IOS®. O recurso GRE sobre IPSec foi incorporado no release do software VPN 5000 Concentrator 6.0(19).

Neste exemplo, o roteamento estático é usado para rotear pacotes pelo túnel.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Software Cisco IOS versão 12.2(3)

- Software Cisco VPN 5000 Concentrator versão 6.0(19)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a configuração de rede mostrada neste diagrama.

O GRE sobre IPSec é configurado entre o roteador 1720-1 que executa o software Cisco IOS e o VPN 5002 Concentrator. Atrás do roteador e do VPN Concentrator, há várias redes anunciadas através do OSPF (Open Shortest Path First). O OSPF é executado dentro do túnel GRE entre o roteador e o VPN Concentrator.

- Essas redes estão por trás do roteador 1720-1.

- 10.1.1.0/24

- 10.1.2.0/24

- 10.1.3.0/24

- Essas redes estão por trás do VPN 5002 Concentrator.

- 20.1.1.0/24

- 20.1.2.0/24

- 20.1.3.0/24

Configurações

Este documento utiliza estas configurações.

- Roteador 1720-1

- Concentrador VPN 5002

Observação: com o Cisco IOS Software Releases 12.2(13)T e posteriores (códigos T-train com numeração mais alta, 12.3 e códigos posteriores), você deve aplicar o mapa de criptografia IPSec configurado somente à interface física. Você não precisa mais aplicar o mapa de criptografia na interface de túnel GRE. Ter o mapa de criptografia nas interfaces física e de túnel quando você usa o Cisco IOS Software Release 12.2.1(13)T e posterior ainda deve funcionar, mas a Cisco Systems recomenda que você aplique o mapa de criptografia somente na interface física.

Roteador 1720-1

Current configuration : 1305 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 1720-1

!

no logging buffered

no logging monitor

enable secret 5 $1$vIzI$RqD0LqlqbSFCCjVELFLfH/

!

memory-size iomem 15

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

ip audit notify log

ip audit po max-events 100

ip ssh time-out 120

ip ssh authentication-retries 3

!

crypto isakmp policy 1

hash md5

authentication pre-share

crypto isakmp key cisco123 address 172.16.172.21

!

!

crypto ipsec transform-set myset esp-des esp-md5-hmac

mode transport

!

crypto map vpn 10 ipsec-isakmp

set peer 172.16.172.21

set transform-set myset

match address 102

!

cns event-service server

!

!

!

interface Tunnel0

ip address 50.1.1.1 255.255.255.252

tunnel source FastEthernet0

tunnel destination 172.16.172.21

crypto map vpn

!

interface FastEthernet0

ip address 172.16.172.39 255.255.255.240

speed auto

crypto map vpn

!

interface Serial0

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.172.33

ip route 10.1.0.0 255.255.0.0 10.1.1.1

ip route 20.1.0.0 255.255.0.0 Tunnel0

no ip http server

!

access-list 102 permit gre host 172.16.172.39 host 172.16.172.21

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

no scheduler allocate

end

Concentrador VPN 5002

[ General ]

VPNGateway               = 172.16.172.17

EthernetAddress          = 00:05:32:3e:90:40

DeviceType               = VPN 5002/8 Concentrator

ConfiguredOn             = Timeserver not configured

ConfiguredFrom           = Command Line, from Console

[ IKE Policy ]

Protection               = SHA_DES_G1

Protection               = MD5_DES_G2

Protection               = MD5_DES_G1

[ Tunnel Partner VPN 1 ]

KeyLifeSecs              = 3500

KeepaliveInterval        = 120

TunnelType               = GREinIPSec

InactivityTimeout        = 120

Transform                = ESP(MD5,DES)

BindTo                   = "Ethernet 1:0"

SharedKey                = "cisco123"

Certificates             = Off

Mode                     = Main

KeyManage                = Reliable

Partner                  = 172.16.172.39

[ IP VPN 1 ]

HelloInterval            = 10

SubnetMask               = 255.255.255.252

IPAddress                = 50.1.1.2

DirectedBroadcast        = Off

Numbered                 = On

Mode                     = Routed

[ IP Ethernet 1:0 ]

Mode                     = Routed

SubnetMask               = 255.255.255.240

IPBroadcast              = 172.16.172.32

IPAddress                = 172.16.172.21

[ IP Ethernet 0:0 ]

Mode                     = Routed

IPBroadcast              = 20.1.1.255

SubnetMask               = 255.255.255.0

IPAddress                = 20.1.1.1

[ Logging ]

Level                    = Debug

LogToAuxPort             = On

Enabled                  = On

[ Ethernet Interface Ethernet 0:0 ]

DUPLEX                   = half

SPEED                    = 10meg

[ IP Static ]

0.0.0.0 0.0.0.0 20.1.1.5 1

10.1.1.0 255.255.255.0 VPN 1 1

10.1.2.0 255.255.255.0 VPN 1 1

10.1.3.0 255.255.255.0 VPN 1 1

Configuration size is 1696 out of 65500 bytes.

Verificar

Esta seção fornece informações que você pode usar para confirmar se sua configuração está funcionando adequadamente.

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

- Esses comandos podem ser executados no roteador Cisco IOS.

- show crypto isakmp sa — Mostra todas as associações de segurança (SAs) atuais do ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol).

- show crypto ipsec sa — Mostra todas as SAs IPSec atuais.

- show crypto engine connection ative —Mostra o contador de criptografia/descriptografia de pacotes para cada IPSec SAs.

- Você pode executar esses comandos no VPN 5002 Concentrator.

- show system log buffer — Mostra informações básicas do syslog.

- vpn trace dump — Mostra informações detalhadas sobre os processos de VPN.

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

Comandos para Troubleshooting

Observação: antes de emitir comandos debug, consulte Informações importantes sobre comandos debug.

Você pode executar esses comandos no roteador Cisco IOS.

- debug crypto isakmp — Mostra informações detalhadas sobre a negociação da fase I (Modo Principal) do Internet Key Exchange (IKE).

- debug crypto ipsec — Mostra informações detalhadas sobre a negociação IKE fase II (Modo Rápido).

- debug crypto engine —Depura a criptografia/descriptografia de pacotes e o processo Diffie-Hellman (DH).

Exemplo de saída de depuração

A saída de depuração de exemplo para o roteador e o VPN Concentrator é mostrada aqui.

- Cisco IOS Router

- Concentrador VPN 5002

Depurações no Cisco IOS Router

A saída dos comandos debug crypto isakmp e debug crypto ipsec no roteador é mostrada aqui.

5d20h: ISAKMP (0:0): received packet from 172.16.172.21 (N) NEW SA

5d20h: ISAKMP: local port 500, remote port 500

5d20h: ISAKMP (0:81): processing SA payload. message ID = 0

5d20h: ISAKMP (0:81): found peer pre-shared key matching 172.16.172.21

5d20h: ISAKMP (0:81): Checking ISAKMP transform 1 against priority 1 policy

5d20h: ISAKMP:      encryption DES-CBC

5d20h: ISAKMP:      hash SHA

5d20h: ISAKMP:      auth pre-share

5d20h: ISAKMP:      default group 1

5d20h: ISAKMP (0:81): atts are not acceptable. Next payload is 3

5d20h: ISAKMP (0:81): Checking ISAKMP transform 2 against priority 1 policy

5d20h: ISAKMP:      encryption DES-CBC

5d20h: ISAKMP:      hash MD5

5d20h: ISAKMP:      auth pre-share

5d20h: ISAKMP:      default group 2

5d20h: ISAKMP (0:81): atts are not acceptable. Next payload is 3

5d20h: ISAKMP (0:81): Checking ISAKMP transform 3 against priority 1 policy

5d20h: ISAKMP:      encryption DES-CBC

5d20h: ISAKMP:      hash MD5

5d20h: ISAKMP:      auth pre-share

5d20h: ISAKMP:      default group 1

5d20h: ISAKMP (0:81): atts are acceptable. Next payload is 0

5d20h: ISAKMP (0:81): processing vendor id payload

5d20h: ISAKMP (0:81): SA is doing pre-shared key authentication

using id type ID_IPV4_ADDR

5d20h: ISAKMP (0:81): sending packet to 172.16.172.21 (R) MM_SA_SETUP

5d20h: ISAKMP (0:81): received packet from 172.16.172.21 (R) MM_SA_SETUP

5d20h: ISAKMP (0:81): processing KE payload. message ID = 0

5d20h: ISAKMP (0:81): processing NONCE payload. message ID = 0

5d20h: ISAKMP (0:81): found peer pre-shared key matching 172.16.172.21

5d20h: ISAKMP (0:81): SKEYID state generated

5d20h: ISAKMP (0:81): sending packet to 172.16.172.21 (R) MM_KEY_EXCH

5d20h: ISAKMP (0:81): received packet from 172.16.172.21 (R) MM_KEY_EXCH

5d20h: ISAKMP (0:81): processing ID payload. message ID = 0

5d20h: ISAKMP (0:81): processing HASH payload. message ID = 0

5d20h: ISAKMP (0:81): SA has been authenticated with 172.16.172.21

5d20h: ISAKMP (81): ID payload

next-payload : 8

type         : 1

protocol     : 17

port         : 500

length       : 8

5d20h: ISAKMP (81): Total payload length: 12

5d20h: ISAKMP (0:81): sending packet to 172.16.172.21 (R) QM_IDLE

5d20h: ISAKMP (0:81): received packet from 172.16.172.21 (R) QM_IDLE

5d20h: ISAKMP (0:81): processing HASH payload. message ID = 241

5d20h: ISAKMP (0:81): processing SA payload. message ID = 241

5d20h: ISAKMP (0:81): Checking IPSec proposal 1

5d20h: ISAKMP: transform 1, ESP_DES

5d20h: ISAKMP:   attributes in transform:

5d20h: ISAKMP:      SA life type in seconds

5d20h: ISAKMP:      SA life duration (VPI) of  0x0 0x0 0xD 0xAC

5d20h: ISAKMP:      SA life type in kilobytes

5d20h: ISAKMP:      SA life duration (VPI) of  0x0 0x10 0x0 0x0

5d20h: ISAKMP:      encaps is 2

5d20h: ISAKMP:      authenticator is HMAC-MD5

5d20h: ISAKMP (0:81): atts are acceptable.

5d20h: IPSEC(validate_proposal_request): proposal part #1,

(key eng. msg.) dest= 172.16.172.39, src= 172.16.172.21,

dest_proxy= 172.16.172.39/255.255.255.255/47/0 (type=1),

src_proxy= 172.16.172.21/255.255.255.255/47/0 (type=1),

protocol= ESP, transform= esp-des esp-md5-hmac ,

lifedur= 0s and 0kb,

spi= 0x0(0), conn_id= 0, keysize= 0, flags= 0x0

5d20h: ISAKMP (0:81): processing NONCE payload. message ID = 241

5d20h: ISAKMP (0:81): processing ID payload. message ID = 241

5d20h: ISAKMP (81): ID_IPV4_ADDR src 172.16.172.21 prot 47 port 0

5d20h: ISAKMP (0:81): processing ID payload. message ID = 241

5d20h: ISAKMP (81): ID_IPV4_ADDR dst 172.16.172.39 prot 47 port 0

5d20h: ISAKMP (0:81): asking for 1 spis from ipsec

5d20h: IPSEC(key_engine): got a queue event...

5d20h: IPSEC(spi_response): getting spi 895566248 for SA

from 172.16.172.21   to 172.16.172.39   for prot 3

5d20h: ISAKMP: received ke message (2/1)

5d20h: ISAKMP (0:81): sending packet to 172.16.172.21 (R) QM_IDLE

5d20h: ISAKMP (0:81): received packet from 172.16.172.21 (R) QM_IDLE

5d20h: ISAKMP (0:81): Creating IPSec SAs

5d20h:         inbound SA from 172.16.172.21 to 172.16.172.39

(proxy 172.16.172.21 to 172.16.172.39)

5d20h:         has spi 0x356141A8 and conn_id 362 and flags 0

5d20h:         lifetime of 3500 seconds

5d20h:         lifetime of 1048576 kilobytes

5d20h:         outbound SA from 172.16.172.39   to 172.16.172.21

(proxy 172.16.172.39   to 172.16.172.21  )

5d20h:         has spi 337 and conn_id 363 and flags 0

5d20h:         lifetime of 3500 seconds

5d20h:         lifetime of 1048576 kilobytes

5d20h: ISAKMP (0:81): deleting node 241 error FALSE reason

"quick mode done (await()"

5d20h: IPSEC(key_engine): got a queue event...

5d20h: IPSEC(initialize_sas): ,

(key eng. msg.) dest= 172.16.172.39, src= 172.16.172.21,

dest_proxy= 172.16.172.39/0.0.0.0/47/0 (type=1),

src_proxy= 172.16.172.21/0.0.0.0/47/0 (type=1),

protocol= ESP, transform= esp-des esp-md5-hmac ,

lifedur= 3500s and 1048576kb,

spi= 0x356141A8(895566248), conn_id= 362, keysize= 0, flags= 0x0

5d20h: IPSEC(initialize_sas): ,

(key eng. msg.) src= 172.16.172.39, dest= 172.16.172.21,

src_proxy= 172.16.172.39/0.0.0.0/47/0 (type=1),

dest_proxy= 172.16.172.21/0.0.0.0/47/0 (type=1),

protocol= ESP, transform= esp-des esp-md5-hmac ,

lifedur= 3500s and 1048576kb,

spi= 0x151(337), conn_id= 363, keysize= 0, flags= 0x0

5d20h: IPSEC(create_sa): sa created,

(sa) sa_dest= 172.16.172.39, sa_prot= 50,

sa_spi= 0x356141A8(895566248),

sa_trans= esp-des esp-md5-hmac , sa_conn_id= 362

5d20h: IPSEC(create_sa): sa created,

(sa) sa_dest= 172.16.172.21, sa_prot= 50,

sa_spi= 0x151(337),

sa_trans= esp-des esp-md5-hmac , sa_conn_id= 363

5d20h: IPSEC(add_sa): peer asks for new SAs -- expire current in 120 sec.,

(sa) sa_dest= 172.16.172.21, sa_prot= 50,

sa_spi= 0x150(336),

sa_trans= esp-des esp-md5-hmac , sa_conn_id= 361,

(identity) local= 172.16.172.39, remote= 172.16.172.21,

local_proxy= 172.16.172.39/255.255.255.255/47/0 (type=1),

remote_proxy= 172.16.172.21/255.255.255.255/47/0 (type=1)

1720-1#

1720-1#show crypto isakmp sa

dst             src             state           conn-id    slot

172.16.172.39   172.16.172.21   QM_IDLE              81       0

1720-1#show crypto ipsec sa

interface: FastEthernet0

Crypto map tag: vpn, local addr. 172.16.172.39

local  ident (addr/mask/prot/port): (172.16.172.39/255.255.255.255/0/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (172.16.172.21/255.255.255.255/0/0)

current_peer: 172.16.172.21

PERMIT, flags={transport_parent,}

#pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest 0

#pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify 0

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0,

#pkts decompress failed: 0, #send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 172.16.172.39, remote crypto endpt.: 172.16.172.21

path mtu 1514, media mtu 1514

current outbound spi: 0

inbound esp sas:

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:

outbound ah sas:

outbound pcp sas:

local  ident (addr/mask/prot/port): (172.16.172.39/255.255.255.255/47/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (172.16.172.21/255.255.255.255/47/0)

current_peer: 172.16.172.21

PERMIT, flags={origin_is_acl,transport_parent,parent_is_transport,}

#pkts encaps: 34901, #pkts encrypt: 34901, #pkts digest 34901

#pkts decaps: 34900, #pkts decrypt: 34900, #pkts verify 34900

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0,

#pkts decompress failed: 0, #send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 172.16.172.39, remote crypto endpt.: 172.16.172.21

path mtu 1500, media mtu 1500

current outbound spi: 151

inbound esp sas:

spi: 0x356141A8(895566248)

transform: esp-des esp-md5-hmac ,

in use settings ={Transport, }

slot: 0, conn id: 362, flow_id: 163, crypto map: vpn

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (1046258/3306)

IV size: 8 bytes

replay detection support: Y

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:

spi: 0x151(337)

transform: esp-des esp-md5-hmac ,

in use settings ={Transport, }

slot: 0, conn id: 363, flow_id: 164, crypto map: vpn

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (1046258/3306)

IV size: 8 bytes

replay detection support: Y

outbound ah sas:

outbound pcp sas:

interface: Tunnel0

Crypto map tag: vpn, local addr. 172.16.172.39

local  ident (addr/mask/prot/port): (172.16.172.39/255.255.255.255/0/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (172.16.172.21/255.255.255.255/0/0)

current_peer: 172.16.172.21

PERMIT, flags={transport_parent,}

#pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest 0

#pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify 0

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0,

#pkts decompress failed: 0, #send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 172.16.172.39, remote crypto endpt.: 172.16.172.21

path mtu 1514, media mtu 1514

current outbound spi: 0

inbound esp sas:

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:

outbound ah sas:

outbound pcp sas:

local  ident (addr/mask/prot/port): (172.16.172.39/255.255.255.255/47/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (172.16.172.21/255.255.255.255/47/0)

current_peer: 172.16.172.21

PERMIT, flags={origin_is_acl,transport_parent,parent_is_transport,}

#pkts encaps: 35657, #pkts encrypt: 35657, #pkts digest 35657

#pkts decaps: 35656, #pkts decrypt: 35656, #pkts verify 35656

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0,

#pkts decompress failed: 0, #send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 172.16.172.39, remote crypto endpt.: 172.16.172.21

path mtu 1500, media mtu 1500

current outbound spi: 151

inbound esp sas:

spi: 0x356141A8(895566248)

transform: esp-des esp-md5-hmac ,

in use settings ={Transport, }

slot: 0, conn id: 362, flow_id: 163, crypto map: vpn

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (1046154/3302)

IV size: 8 bytes

replay detection support: Y

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:

spi: 0x151(337)

transform: esp-des esp-md5-hmac ,

in use settings ={Transport, }

slot: 0, conn id: 363, flow_id: 164, crypto map: vpn

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (1046154/3302)

IV size: 8 bytes

replay detection support: Y

outbound ah sas:

outbound pcp sas:

1720-1#show crypto engine connections active

ID Interface             IP-Address    State  Algorithm    Encrypt Decrypt

81 FastEthernet0  172.16.172.39   set  HMAC_MD5+DES_56_CB      0       0

362 FastEthernet0  172.16.172.39   set  HMAC_MD5+DES_56_CB      0   23194

363 FastEthernet0  172.16.172.39   set  HMAC_MD5+DES_56_CB  23195       0

Depurações no VPN 5002 Concentrator

A saída de syslog no VPN Concentrator é mostrada aqui.

VPN5002_8_323E9040: Main# VPN 0:1 opened for 172.16.172.39 from 172.16.172.39.

User assigned IP address 50.1.1.2

VPN5002_8_323E9040: Main#show vpn partner verbose

Port        Partner         Partner  Default  Bindto          Connect

Number      Address         Port     Partner  Address         Time

--------------------------------------------------------------------------

VPN 0:1     172.16.172.39   500      No       172.16.172.21   00:00:13:26

Auth/Encrypt: MD5e/DES  User Auth: Shared Key

Access: Static Peer: 172.16.172.39    Local: 172.16.172.21

Start:14518 seconds Managed:15299 seconds State:imnt_maintenance

IOP slot 1:

No active connections found.

VPN5002_8_323E9040: Main#show vpn statistics verbose

Current  In       High     Running  Script   Script   Script

Active   Negot    Water    Total    Starts   OK       Error

--------------------------------------------------------------

Users     0        0        0        0        0        0        0

Partners  1        0        1        81       81       1        158

Total     1        0        1        81       81       1        158

Stats             VPN0:1

Wrapped            79733

Unwrapped          79734

BadEncap               0

BadAuth                0

BadEncrypt             0

rx IP              79749

rx IPX                 0

rx Other               0

tx IP              79761

tx IPX                 0

tx Other               0

IKE rekey              0

Input VPN pkts dropped due to no SA: 0

Input VPN pkts dropped due to no free queue entries: 0

IOP slot 1:

Current  In       High     Running  Script   Script   Script

Active   Negot    Water    Total    Starts   OK       Error

--------------------------------------------------------------

Users     0        0        0        0        0        0        0

Partners  0        0        0        0        0        0        0

Total     0        0        0        0        0        0        0

Stats

Wrapped

Unwrapped

BadEncap

BadAuth

BadEncrypt

rx IP

rx IPX

rx Other

tx IP

tx IPX

tx Other

IKE rekey

Input VPN pkts dropped due to no SA: 0

Input VPN pkts dropped due to no free queue entries: 0

Configuração incorreta do modo de túnel

O VPN 5000 Concentrator propõe o modo de transporte por padrão quando o GRE sobre IPSec é usado. Quando o roteador Cisco IOS está configurado incorretamente para o modo de túnel, esses erros ocorrem.

A saída de depuração no roteador Cisco IOS é mostrada aqui.

2d21h: ISAKMP (0:23): Checking IPSec proposal 1

2d21h: ISAKMP: transform 1, ESP_DES

2d21h: ISAKMP: attributes in transform:

2d21h: ISAKMP: SA life type in seconds

2d21h: ISAKMP: SA life duration (VPI) of 0x0 0x1 0x51 0x80

2d21h: ISAKMP: SA life type in kilobytes

2d21h: ISAKMP: SA life duration (VPI) of 0x0 0x10 0x0 0x0

2d21h: ISAKMP: encaps is 2

2d21h: ISAKMP: authenticator is HMAC-MD5

2d21h: IPSEC(validate_proposal): invalid transform proposal flags -- 0x0

O log no VPN 5002 Concentrator mostra uma entrada semelhante a esta saída.

lan-lan-VPN0:1:[172.16.172.39]: received notify from partner --

notify: NO PROPOSAL CHOSEN

Informações Relacionadas

- Anúncio do fim do ciclo de comercialização dos concentradores Cisco VPN 5000 Series

- Página de suporte do Cisco VPN 5000 Concentrator

- Página de suporte do Cisco VPN 5000 Client

- Página de suporte do IPSec

- Suporte Técnico - Cisco Systems