Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

requisitos de configuração de NTP

Detalhes do valor da chave

Configuração da Autenticação NTP do SNA Manager

Abrir configurações do Servidor NTP

Adicionar um servidor NTP

Adicionar autenticação

Verificar

Confirmar autenticação

Troubleshooting

Confirmar contagem de bytes

Confirmar Uso de Caracteres

Introdução

Este documento descreve como configurar seu Secure Network Analytics (SNA) equipamento para autenticar a conexão com o servidor NTP configurado.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Administração do dispositivo Cisco Secure Network Analytics

- Network time protocol (NTP)

Componentes Utilizados

O dispositivo Cisco Secure Network Analytics Manager usado para este documento é a versão 7.4.2.

Esse processo se aplica a todos os tipos de dispositivo do Cisco Secure Network Analytics.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

requisitos de configuração de NTP

Os valores usados para autenticar a comunicação NTP devem atender aos seguintes requisitos:

- O valor da ID da Chave deve ser menor ou igual a 65535

- A validação de chave é SHA1

- O valor da chave não deve ter mais de 32 caracteres alfanuméricos imprimíveis (ASCII): 0-9, A-Z, a-z e símbolos (exceto #)

Detalhes do valor da chave

O NTP supõe que os valores de chave com mais de 20 bytes são considerados HEX.

O comprimento máximo do valor de chave é de 64 bytes, portanto uma chave não hexadecimal pode ter mais de 32 bytes.

Consulte a tabela para obter valores de chave de exemplo para o servidor NTP e o dispositivo Secure Network Analytics.

Byte de chave

Configuração do valor da chave do servidor NTP

Configuração do valor da chave de análise de rede segura

Menos de 20 bytes

Lan1cope!

Lan1cope!

Entre 20 e 32 bytes

4C616E31636F7065214C616E31636F7065214C616E31636F7065214C616E3163

Lan1cope!Lan1cope!Lan1cope!Lan1c

Observação: os valores usados na tabela são apenas exemplos e não um valor recomendado para ser usado em seu ambiente

Configuração da Autenticação NTP do SNA Manager

Abrir configurações do Servidor NTP

Efetue login no SNA Manager e abra as NTP Server configurações do.

1. No menu principal, selecione Configure > GLOBAL Central Management.

1. Na guia Inventário, clique no ícone ... (Ellipsis ) do equipamento.

1. Selecione Edit Appliance Configuration.

1. Selecione a Network Services guia.

Adicionar um servidor NTP

Use essas instruções para adicionar um servidor NTP à configuração do equipamento selecionado, se necessário.

1. Na seção Servidor NTP, clique em Add New.

1. No NTP Servers campo, clique na seta suspensa. Selecione um servidor NTP na lista.

1. Insira o nome do servidor ou o endereço IP.

2. Clique em Add.

1. Clique em Apply Settings.

1. Aceite os prompts na tela. O equipamento é reinicializado automaticamente.

Adicionar autenticação

Use essas instruções para autenticar a conexão com o servidor NTP selecionado.

Preparação: verifique se você tem a ID da chave do servidor NTP e o valor da chave.

1. Na seção Servidor NTP, clique no ícone ... (Ellipsis) do servidor NTP.

1. Selecione Authenticate Connection.

1. Insira o ID da chave e o valor da chave.

2. Clique em Aplicar autenticação.

3. Clique em Apply Settings.

1. Aceite os prompts na tela. O equipamento é reinicializado automaticamente.

Verificar

Confirmar autenticação

Se você adicionar autenticação a um servidor, o ícone de chave indicará que a autenticação está configurada. Verifique se você revisou o log de auditoria para confirmar se a autenticação foi bem-sucedida.

1. No menu principal, selecione Configure > GLOBAL Central Management.

1. Na guia Inventário, clique no ícone ... (Ellipsis ) do equipamento.

1. Selecione Support.

1. Selecione a Audit Logs guia.

1. No campoCategory, selecione Management.

1. Clique em Search.

1. Confirme se as alterações no status da comunicação NTP e na hora do sistema são mostradas como bem-sucedidas. (Marque a coluna Sucesso para confirmar se o evento é mostrado como Sim).

Troubleshooting

Confirmar contagem de bytes

Você pode usar um shell em um dispositivo Linux para testar a contagem de bytes dos valores de chave.

Os Valores de chave nos exemplos vêm da tabela na seção Comprimento do valor de chave neste documento.

Execute o comando echo -n '{key_value}' | wc -c para ver a contagem de bytes substituindo {key_value} pelo valor de chave que você deseja usar.

742smc:~# echo -n 'Lan1cope!' | wc -c 9 742smc:~# echo -n 'Lan1cope!Lan1cope!Lan1cope!Lan1c' | wc -c 32 742smc:~# echo -n '4C616E31636F7065214C616E31636F7065214C616E31636F7065214C616E3163' | wc -c 64 742smc:~#

A saída nas linhas 2, 4 e 6 mostra que as contagens de byte do valor-chave são 9, 32 e 64, respectivamente.

Confirmar Uso de Caracteres

Se a contagem de bytes for inferior a 20, verifique se você está usando caracteres imprimíveis ASCII, conforme observado nos requisitos de configuração de NTP.

Você pode executar o comandoecho '{key_value}' | xxd -r -p && echo para converter os valores HEX em ASCII substituindo {key_value} pelo valor de chave que deseja usar.

742smc:~# echo '4C616E31636F7065214C616E31636F7065214C616E31636F7065214C616E3163' | xxd -r -p && echo Lan1cope!Lan1cope!Lan1cope!Lan1c 742smc:~#